目次

はじめに

TANDBERG Codian MCU または ISDN GW で使用できる Compact Flash カードのサイズはどれくらいですか。

関連情報

概要

この技術情報は Cisco TelePresence MCU 4203、Cisco TelePresence MCU MSE 8420、Cisco TelePresence ISDN GW 3241 および Cisco TelePresence ISDN GW MSE 8321 製品に関連しています。

Q. TANDBERG Codian MCU または ISDN GW で使用できる Compact Flash カードのサイズはどれくらいですか。

A. ユニットが既にインストールされたコンパクト フラッシュカードと提供された場合それは使用するべき最もよいものです; これは TANDBERG がテストしたものです。 インストールされたコンパクト フラッシュカードと来なかったユニットの場合 256MB コンパクト フラッシュカードを使用できます。

関連情報

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems