内容

概要

TANDBERG Codian 製品が有効な SSL 証明書を受け入れないのはなぜですか。

関連情報

概要

この記事は、Cisco TelePresence MCU 4203、Cisco TelePresence MCU MSE 8420、Cisco TelePresence IP VCR 2210、Cisco TelePresence VCR MSE 8220、Cisco Tele0 presence ISDN GW 3241、Cisco TelePresence ISDN GW MSE 8321、Cisco TelePresence MCU 4505、Cisco TelePresence Supervisor MSE 8050、Cisco TelePresence MSE 800000000 cisco TelePresence MCU MSE 8510およびCisco TelePresence Advanced Media Gateway 3610製品

Q. TANDBERG Codian製品が有効なSSL証明書を受け入れなかったのはなぜですか。

A. TANDBERG Codian製品が、他の機器で動作するX.509 SSL証明書を受け入れない場合があります。これは、ほとんどの場合、証明書やキーファイルに最後のキャリッジリターンがないためです。

この問題を解決するには、証明書および/またはキーファイルを開き、ファイルのテキストの最終行にキャリッジリターンがあることを確認します。

関連情報

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems