内容

概要

TANDBERG VCS と TANDBERG Codian 内蔵ゲートキーパーとのネイバリングがうまくいかないのはなぜですか。

関連情報

概要

この記事は、Cisco TelePresence MCU 4203、Cisco TelePresence MCU MSE 8420、Cisco TelePresence IP VCR 2210、Cisco TelePresence VCR MSE 8220、Cisco Tele0 presence MCU 4505、Cisco TelePresence Video Communication Server Expressway、およびCisco TelePresence MCU MSE 8510製品

Q. TANDBERG VCSとTANDBERG Codian内蔵ゲートキーパーとのネイバーが問題になるのはなぜですか。

A. TANDBERG VCSなどの少数のデバイスがLRQでエンドポイントID要素を送信します。Codian MCUバージョン2.3より前は、内蔵ゲートキーパーがこのエンドポイントID要素を確認し、デバイスがエンドポイントであると判断して、IDが登録されなかった場合に要求を拒否しました。

MCUバージョン2.3(1.0)以降では、チェックは実行されません。Codian MCUの内蔵ゲートキーパーに隣接するのが困難な場合は、MCUをWebサイトで利用可能な最新バージョンにアップグレードします。

関連情報

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems