内容

概要

Codian は WEEE コンプライアンス スキームのメンバーですか。

関連情報

概要

この記事は、Cisco TelePresence MCU 4203、Cisco TelePresence MCU MSE 8420、Cisco TelePresence IP VCR 2210、Cisco TelePresence VCR MSE 8220、Cisco Tele0 presence ISDN GW 3241、Cisco TelePresence ISDN GW MSE 8321、Cisco TelePresence IP GW 3510、Cisco TelePresence MCU 4505、Cisco TelePresence Supervisor MSE 805 0、Cisco TelePresence MSE 8000およびCisco TelePresence MCU MSE 8510製品

Q. CodianはWEEEコンプライアンススキームのメンバーですか。

A. Codianは、REPICのWEEE（電気電子機器の廃棄物）コンプライアンス計画のメンバーです。英国でCodian機器を廃棄するには、REPIC( www.repic.co.uk )にお問い合わせください。REPICは、WEEE規制2006に基づいて非世帯WEEE生産者義務を有するスキームのメンバーに代わって、非世帯WEEEを収集するシステムを確立しました。

REPICのWebサイトには、WEEEのアイテムを廃棄したい場合にビジネスエンドユーザが何をすべきかを詳細に記載したページがあり、それを処理するCodian Ltdの責任であると考えています。このページでは、REPICに問い合わせる前に行うべき初期チェック、電話する電話番号、およびREPICが必要とする情報の概要が示されています。

Codianは、英国の製品に関するすべてのWEEEの問題に責任を負いますが、ヨーロッパの他の国では責任を負いません。英国の外では、ディストリビュータまたはリセラーに連絡して、WEEEの問題を解決してください。

関連情報

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems