内容

概要

Codian 製品でサポートされる SNMP MIB はどれですか。

関連情報

概要

この記事は、Cisco TelePresence MCU 4203、Cisco TelePresence MCU MSE 8420、Cisco TelePresence IP VCR 2210、Cisco TelePresence VCR MSE 8220、Cisco Tele0 presence ISDN GW 3241、Cisco TelePresence ISDN GW MSE 8321、Cisco TelePresence IP GW 3510、Cisco TelePresence MCU 4505、Cisco TelePresence MCU 851製品が0個あります。

Q. Codian製品でサポートされているSNMP MIBはどれですか。

A. Simple Network Management Protocol(SNMP)をサポートしています。SNMPを使用すると、既存のネットワーク管理ツール（HP OpenView monitorなど）を使用してCodian製品を監視できます。Codian製品は、基本的なシステムおよびネットワーキングに対する一般的なMIB IIサポートを備えています。ユニットおよびブレードは、SNMPv1およびSNMPv2c要求を受信して応答でき、次のように複数の標準MIBをサポートします。（すべてのSNMPトラップメッセージはSNMPv1を使用して送信されます）。

- RFC 1213（読み取り専用）

- system

- インターフェイス

- at

- IP

- icmp

- tcp

- udp

- snmp

また、IP VCRはディスクの使用にUCD-SNMPをサポートします。

次の標準トラップもサポートされています。

- コールドスタート

- 認証の失敗

注：TANDBERG Codian独自のMIBは使用されません。すべてのMIBは読み取り専用です。

関連情報

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems