内容

概要

SIF と CIF との違いは何ですか。

関連情報

概要

この記事は、Cisco TelePresence MCU 4203、Cisco TelePresence MCU MSE 8420、Cisco TelePresence IP VCR 2210、Cisco TelePresence VCR MSE 8220、Cisco Tele0 presence ISDN GW 3241、Cisco TelePresence ISDN GW MSE 8321、Cisco TelePresence IP GW 3510、Cisco TelePresence MCU 4505、Cisco TelePresence MCU 851およびCisco TelePresence Advanced Media Gateway 3610製品

Q. SIFとCIFの違いは何ですか。

A. CIFとSIFは、ビデオ解像度を説明する略語で、ブロードキャスト業界からビデオ会議に来ています。

CIFはCommon Interchange Format(CIC)を表し、288 x 352の解像度を表します。これはPAL（ヨーロッパ）テレビシステムで使用されている解像度です。関連する解像度は、それぞれ144 X 176、576 X 704のQCIF(Quarter CIF)と4CIFです。

SIFはStandard Interchange Format(TIC)を表し、240 x 352の解像度を表します。これはNTSC（北米）テレビシステムで使用されている解像度です。関連する解像度は、それぞれ120 X 176、480 X 704のQSIF(Quarter SIF)と4SIFです。

CIFとSIFはどちらもフルスクリーン(4:3)解像度です。解像度288 x 512はWCIF（ワイドCIF）と呼ばれることもありますが、一般にw288pと呼ばれています。

PALまたはNTSCカメラを選択できるエンドポイントもあります。PALカメラは25fps、NTSCカメラは30fpsで動作します。PAL(CIF)のフレームサイズがNTSC(SIF)よりも大きいため、どちらも同じ量の情報を生成します。

H.264レベル2.1を変更せずに使用すると、4SIFは15fps、4CIFは12.5fpsになります。

関連情報

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems