内容

概要

外部の Compact Flash を使用して Codian ユニットをアップグレードするにはどうすればよいですか。

関連情報

概要

この記事は、Cisco TelePresence MCU 4203、Cisco TelePresence MCU MSE 8420、Cisco TelePresence IP VCR 2210、Cisco TelePresence VCR MSE 8220、Cisco Tele0 presence ISDN GW 3241、Cisco TelePresence ISDN GW MSE 8321、Cisco TelePresence IP GW 3510、Cisco TelePresence MCU 4505、Cisco TelePresence Supervisor MSE 805 0製品

Q.外部コンパクトフラッシュを使用してCodianユニットをアップグレードするにはどうすればよいのですか。

A.非常に頻繁に、外部コンパクトフラッシュスロットを使用してユニットのソフトウェアをアップグレードする必要があります。このような状況の例を次に示します。

- MCUまたはIP VCRにISDN Gatewayソフトウェア（またはその逆）をインストールしようとしたところ、ユニットがリブートを繰り返し繰り返し実行され、Webインターフェイスにアクセスできない

- 前回のアップグレード試行中に電源障害が発生し、Webインターフェイスがアクセス可能なポイントまでユニットが起動しません

- 管理者パスワードが失われ、ユニットでreset_configコマンドのないバージョンのソフトウェアが実行されている

外部コンパクトフラッシュを使用してアップグレードするには、次の手順に従います。

1. Codian Webサイトから、必要なバージョンのソフトウェアを.zipファイルとして入手します。

2. .zipファイルからハードドライブにイメージを抽出し、抽出したイメージの名前をkupgradeに変更します。

3. 容量が32 ～ 256 MBのコンパクトフラッシュカードと、そのカードへの書き込み手段を入手します。USBコンパクトフラッシュカードリーダ/ライタを簡単に入手できます。

4. CFカードにkupgradeをコピーします。

5. ユニットのバックラベルの接続設定を使用して、シリアル端末をユニットのコンソールポートに接続します。

6. コンパクトフラッシュカードをユニットの前面パネルのスロットに挿入し、Webインターフェイスからユニットをシャットダウンまたは再起動します（可能な場合）。それ以外の場合は、プロンプトで「reboot s」と入力します。

7. シリアルターミナルの出力を確認します。数秒後、「。.....」 が表示され、コピーされたバイト数を示すメッセージが表示されます。これは、外部コンパクトフラッシュカードからユニットの内部メモリへのアップグレードイメージのコピーを表します。

8. コンパクトフラッシュカードを外部スロットから取り出します。

ユニットはアップグレードプロセスを完了し、自動的にリブートします。これでプロセスは完了です。

関連情報

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems