内容

概要

FTP を使用して Codian 製品のアップグレードを行うにはどうすればよいですか。

関連情報

概要

この記事は、Cisco TelePresence MCU 4203、Cisco TelePresence MCU MSE 8420、Cisco TelePresence IP VCR 2210、Cisco TelePresence VCR MSE 8220、Cisco Tele0 presence ISDN GW 3241、Cisco TelePresence ISDN GW MSE 8321、Cisco TelePresence IP GW 3510、Cisco TelePresence MCU 4505、Cisco TelePresence Supervisor MSE 805 0、Cisco TelePresence MCU MSE 8510、およびCisco TelePresence Advanced Media Gateway 3610製品。

Q. FTPを使用してCodian製品をアップグレードするにはどうすればよいのですか。

A.単にFTPでアップグレードファイルを送信し、ユーザ名「admin」と「admin」アカウントのパスワード（ftp a.b.c.dなど）を使用します。a.b.c.dですは、Codian製品のIPアドレスです。Webインターフェイスで、[設定] > [シャットダウン]に移動します。新しいイメージがロード済みで、アップグレードの準備ができているものとしてリストされます。shutdown:Codian製品は、リブートするたびに新しいソフトウェアがアップロードされているかどうかをチェックし、アップロードされている場合は、必要なチェックを実行して、新しいソフトウェアをインストールします。

関連情報

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems