内容

概要

TANDBERG Codian 製品と TANDBERG ConferenceMe で使用されるポートはどれですか。

関連情報

概要

この記事は、Cisco TelePresence MCU 4203、Cisco TelePresence MCU MSE 8420、Cisco TelePresence IP VCR 2210、Cisco TelePresence VCR MSE 8220、Cisco Tele0 presence ISDN GW 3241、Cisco TelePresence ISDN GW MSE 8321、Cisco TelePresence IP GW 3510、Cisco TelePresence MCU 4505、Cisco TelePresence Supervisor MSE 805 0およびCisco TelePresence MCU MSE 8510製品

Q. TANDBERG Codian製品とTANDBERG ConferenceMeはどのポートを使用しますか。

A. TANDBERG Codian製品はすべてTCPとUDPのIP接続を行います。この記事では、両方の接続タイプに使用されるポートについて説明します。

Codian製品で使用されるポート

着信ポート

- FTP:TCP:21 + TCPエフェメラル（固定ではなく動的）ポートをパッシブモードで使用

- HTTP:TCP:80

- HTTPS:TCP:443

- H.323：着信コールのTCP:1720 + TCP一時ポート

- RTSP:TCP:554

- Windows Media Playerストリーミング – TCP:1755

- SNMP:UDP:161

- 発信H.323コールには、TCPエフェメラルポートからTCP:1720へのTCP接続と、多数のTCPエフェメラルポートが含まれます

- 発信SIP TCPコールには、TCP一時ポートからTCP:5060への接続が含まれます

- 発信SIP TCPコールには、TCP一時ポートからTCP:5061への接続が含まれます

- 発信SNMPトラップはUDP一時ポートからポート162に送信されます

- メディア（音声、ビデオ、およびFECCメッセージを含む）は、エフェメラルポートからエフェメラルポートへのUDPです。

- TANDBERG Codian製品は、49152 ～ 65535の範囲の一時ポートを割り当てます。Codian製品が受信するポートを変更し、接続を確立することができます。たとえば、デフォルトでは、Codian製品はポート1720へのH.323コールとポート80へのWebブラウザ接続をリッスンしますが、これらは変更できます。[Network] > [Services]に移動します。

発信ポート

- RAS：ゲートキーパークライアントメッセージ用のUDP:2222および組み込みゲートキーパーサーバ用のUDP:1719（有効な場合）

ConferenceMeで使用されるポート

コールセットアップを含むシグナリングは、Codian MCUのポート80と、ConferenceMeを実行するPCの任意のポートを使用します。ConferenceMeはRTPトランスポートに対して最初にUDPを試行します。RTPトランスポートは、Codian MCUとConferenceMeを実行するPCの両方でポート5082を使用しますが、何らかの理由でこの接続が失敗すると、クライアントはシグナリングプロセスににTCPを使用します。

注：UDP接続が失敗した場合にConferenceMeでTCPを使用できるようにするには、[設定] > [ストリーミング]ページで[TCPを使用してメディアにフォールバックを許可]を選択します。

UDPポートは、PCクライアント（PCのマニュアルを参照）とCodian MCUの両方で設定できます。ConferenceMeで使用されるUDPサービスを設定するには、[Network] > [Services]に移動し、[UDP service]セクションで[Tunneled media]オプションを編集します。

関連情報

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems