内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

背景説明

設定

ポイントツーポイント会議（TMSからブッキング済み、ブリッジが関与しない）

TMSマネージドブリッジ(Conductor、Cisco Meeting Server(CMS)、Telepresence Server(TPS)、Media Control Unit(MCU))を使用している場合。

外部ホスト会議を使用して会議を予約します。

確認

トラブルシュート

概要

このドキュメントでは、Telepresence Management Server(TMS)での会議に対する会議の終了通知(CDN)を設定する方法について説明します。

前提条件

要件

次の項目に関する知識があることが推奨されます。

- Cisco TMS

- Telepresence Codec(TC)またはCollaboration Endpoint(CE)ソフトウェアを実行するシスコエンドポイント

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアとハードウェアのバージョンに基づいています。

- TMS 15.x

- TCまたはCEソフトウェア(CE9.x)を実行するシスコエンドポイント

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。対象のネットワークが実稼働中である場合には、どのようなコマンドについても、その潜在的な影響について確実に理解しておく必要があります。

背景説明

図に示すように、エンドポイントに会議の終了通知が表示されます。

設定

会議の終了通知パラメータは設定可能です。メッセージを複数回表示するには、分をカンマで区切ります。たとえば、1,5は、会議が終了するようにスケジュールされる5分前と1分前のメッセージを表示します。

会議の終了通知を設定するには、図に示すように、[TMS] > [管理ツール] > [設定] > [会議の設定]に移動し、[会議の終了]セクションに移動します。

次に、この設定をさまざまな種類の会議に適用する方法を示します。

ポイントツーポイント会議（TMSからブッキング済み、ブリッジが関与しない）

2つのエンドポイント（ブリッジなし）を使用してTMSで会議をスケジュールすると、TMSは図に示すように、エンドポイントにApplicationIon Programming Interface(API)を送信します。

Logs from Endpoint: CuilApp : User admin about to execute command '/UserInterface/Message/Alert/Display Duration: 10 Text: Scheduled meeting ends in 1 minute. To extend meeting call video administrator.' from 10.106.124.202.

TMSマネージドブリッジ(Conductor、Cisco Meeting Server(CMS)、Telepresence Server(TPS)、Media Control Unit(MCU))を使用している場合。

CMSを介して会議がスケジュールされている場合は、図に示すように、[会議の終了に関するビデオ内の警告を表示]設定を使用します。

[Yes] に設定すると、リモート参加者は会議の終了に関するビデオ内警告を受信します。この設定は、ブリッジでホストされているマルチポイント会議にのみ適用されます。

1. 図に示すように、2つのエンドポイントで会議を予約し、TMSにブリッジを含めます。

2. TMSからのイベントログが次の図のように表示されます。

このオプションを[No] に設定すると、TMSは個々のエンドポイントにメッセージを送信します

1.図に示すように、2つのエンドポイントで会議を予約し、TMSにブリッジを含めます。

2. TMSイベントログが次の図のように表示されます。

外部ホスト会議を使用して会議を予約します。

外部ホスト会議を使用して会議を予約する場合、TMSで使用できる機能の数は最小限です。TMSは予約を制御できません。TMSは会議を終了しません。

たとえば、会議を予約して外部ホステッドアドレスを使用し、会議を3分間予約し、会議を予定通りに開始しましたが、会議は切断されませんでした。会議は15分以上実行されます。

TMSはコールを切断しないため、次の図に示すように、このタイプの会議の終了通知を送信しません。

TMSイベントログは、図に示すように、エンドポイントが会議から切断されていることを示しません。

確認

現在、この設定に使用できる確認手順はありません。

トラブルシュート

現在、この設定に関する特定のトラブルシューティング情報はありません。