内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

設定

Windows ServerからWebインターフェイスにアクセスする

Webインターフェイスへのリモートアクセス

リリースキーのインストール

確認

トラブルシュート

概要

このドキュメントでは、Telepresence Management Suite(TMS)のリリースキーをインストールする方法について説明します。

前提条件

要件

次の項目に関する知識があることが推奨されます。

TMSインストールガイドの前提条件TMSガイドを確認していること

Windows 2K12サーバまたは同様のバージョンを導入

Windows 2K12サーバにFirefox、Chrome、Internet ExplorerなどのWebブラウザをインストールしていること（オプション）

Windows 2K12 ServerにSQLが正常にインストールされました

Telepresence Management Suite TMSソフトウェアをダウンロードしてインストール済み

管理者権限を使用してWebインターフェイスへのアクセスを取得

Cisco Telepresence Management Suiteリリースキーを含むライセンス電子メールの申請および受信

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアのバージョンに基づいています。

Windows 2K12サーバ

Windows SQL Server

Telepresence Management Suite(TMS)バージョン15.3.X

リモートデスクトップアプリケーション

Windows 2K12サーバ上のFirefox、Chrome、Internet ExplorerなどのWebブラウザ（オプション）

リリースキー付きのライセンス電子メール

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。対象のネットワークが実稼働中である場合には、どのようなコマンドについても、その潜在的な影響について確実に理解しておく必要があります。

設定

Web インターフェイスの例を示す次のビデオは、このドキュメントの内容を補足します。

注：このラボ環境デバイスでは、ライセンスメールの例を表示できません。

注：TMSリリースキーの形式は次のとおりです。XXXXXXXX-XX-XXXXXX。ここで、X値はリリースキーの一意の文字を表します。

Windows ServerからWebインターフェイスにアクセスする

ステップ 1：リモートデスクトップ経由でTMSをホストするWindows Serverにアクセスします。Webブラウザを開き、https://localhost/tmsに移動します。

ステップ2:プロンプトが表示されたら、管理者権限でアカウントにログインします。

ステップ 3：Webインターフェイスに初めてログインする際に[Advanced]をクリックし、次に[Add Exception] をクリックします。

ステップ 4：「セキュリティ例外の確認」をクリックします。

注：このプロンプトが表示されない場合は、ポップアップブロッカーを無効にします。

注：この時点で、TMS Webインターフェイスにアクセスできます。

Webインターフェイスへのリモートアクセス

ステップ 1：ローカルコンピュータでWebブラウザを開き、TMS https://X.X.X.X/tmsのURLを入力します。

注：X.X.X.XをWindows ServerのIPアドレスに置き換えます。

ステップ 2：  プロンプトが表示されたら、管理者アカウントでログインします。

ステップ 3：Webインターフェイスに初めてログインする際に[Advanced]をクリックし、次に[Add Exception] をクリックします。

ステップ 4：「セキュリティ例外の確認」をクリックします。このドキュメントの「Windows ServerからWebインターフェイスにアクセス」セクションで説明したとおり

注：このプロンプトが表示されない場合は、ポップアップブロッカーを無効にします。

注：この時点で、TMS Webインターフェイスにアクセスできます。

リリースキーのインストール

ステップ 1：[管理ツール(Administrative Tools)] > [設定(Configuration)] > [一般設定(General Settings)]に移動します。

ステップ 2：リリースキーが以前に適用されていないことを確認します。General SettingsのWebページの右下隅にあるTMSのシリアル番号にTRIALというラベルが付いていることを確認します。

ステップ 3：ライセンス電子メールからTMSリリースキーをコピーし、[TMSリリースキーフィールドに入力します。Webインタフェースの左下にある[Save]をクリックします。

注：TMSリリースキーの形式は次のとおりです。XXXXXXXX-XX-XXXXXX。ここで、X値はリリースキーの一意の文字を表します。

確認

正しく追加されたリリースキーを確認します。Webインターフェイスの右下を表示し、S/N:TRIAL (VMname)sにS/Nが表示されるようになりました。[SerialNumber] (VMname):

トラブルシュート

エラーが発生した場合は、Cisco TACに連絡してください。