内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

システムが新しいロケーションに移動した場合の Cisco TMS 設定の更新

概要

このドキュメントでは、エイリアスを変更したり、システムを新しい場所に移動するときに、Cisco TelePresence Management Suite(TMS)の設定を更新する方法について説明します。

前提条件

要件

Cisco TMS に関する基本的な知識があることが推奨されます。

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、Cisco TMS に基づくものです。

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。対象のネットワークが実稼働中である場合には、どのようなコマンドについても、その潜在的な影響について確実に理解しておく必要があります。

システムが新しいロケーションに移動した場合の Cisco TMS 設定の更新

システムと通信するには、IPアドレスやドメインネームシステム(DNS)ホスト名アドレスなどのネットワークアドレスが必要です。

システムは、各システムに対して定義された設定により、ネットワーク上のトラックシステムによってCisco TMS内で一意に識別されます。この設定には、IPアドレス、MACアドレス、またはホスト名を設定できます。MACアドレスまたはホスト名の選択肢を使用する場合、システムの実際のIPアドレスが変更されると、システムに到達するために使用されるIPアドレスを自動的に更新できます。

注：MACアドレスまたはホスト名によるトラックは、すべてのデバイスタイプでサポートされているわけではありません。

設定を変更してネットワーク上のシステムを追跡すると、システムへの接続を再確立できるようにするために、Cisco TMSのSystem Navigatorのデバイスの[Connection]タブで値を手動で更新する必要があります。システムに含まれる将来のコールのブッキングを更新するには、次の手順を実行します。

1. システムの追跡に使用する値が変更された場合は、システムの接続設定を更新します。

1. [システム（Systems）] > [ナビゲータ（Navigator）] を選択します。

2. システムを選択します。

3. [接続]タブをクリックします。

4. 設定を更新します。

5. [Save/Try]をクリックします。

2. [Settings]ページを選択して[Force Refresh]をクリックし、Cisco TMSがシステムの新しいエイリアスを反映します。

3. [予約(Booking)] > [会議の一覧(List Conferences)]を選択します。

4. システムのフィルタ機能を使用して、移動したシステムを含む将来のすべての会議を一覧表示します。

5. 次に、各会議について説明します。

1. 会議の接続設定を開きます。

2. コールルートは、システムの新しいエイリアスで更新されます。[Save Conference]をクリックして、会議を閉じます。