内容

概要

TMS から VCS への初回複製時に何が発生しますか。

関連情報

概要

この記事は Cisco TelePresence Management Suite に関連しています。

Q. TMSからVCSへの最初のレプリケーション中に何が起きますか。

A. TMS上のTMSエージェントがVCS上のTMSエージェントに接続し、適切に認証し、承認されると、TMSからVCSへのデータの複製を開始します。

これが完了すると、TMSエージェントはデータベースの再インデックスを直ちに開始し、データベースに破損がないことを確認します。

その後、TMS診断を実行して、適切な設定がすべて設定され、ソリューションが正しく動作していることを確認します。管理者が設定する必要はありません。TMS診断および診断テストは、TMSエージェントがTMSサーバ上およびVCSまたはVCSクラスタ上で実行されているネットワークでの初期導入時および導入後に、効果的なトラブルシューティングツールになります。

関連情報

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems