内容

概要

他人が TMS にログインすることを防止するにはどうすればよいですか。

関連情報

概要

この記事は Cisco TelePresence Management Suite に関連しています。

Q. TMSにログインできないようにするには、どうすればよいですか。

A.ユーザが有効なWindowsログインを持っている場合は、TMSへのログインを防止するのではなく、単にユーザがTMSにログインした後に何もすることを許可しないことをお勧めします。

これを行うには、ユーザが権限のないグループのメンバー（デフォルトのユーザグループなど）であることを確認します。 この方法では、ユーザはTMSにログインできますが、何も表示または実行する権限がありません。アクセス許可はTMSに累積されるため、ユーザがメンバーになっているすべてのグループにアクセス許可がないことを確認する必要があります。

関連情報

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems