内容

概要

TMS で MCU またはシステムを移動すると、既存のコールはどうなりますか。

関連情報

概要

この記事は Cisco TelePresence Management Suite に関連しています。

Q. TMSでMCUまたはシステムを移動すると、既存のコールはどうなりますか。

A.ネットワークでエイリアスダイヤリングを使用して、システムのエイリアスを変更しない限り、[システム(Systems)] > [ナビゲータ(Navigator)]でMCUまたはシステムを開いて[接続の設定(Connection Settings)]を更新します。

システムのエイリアスを変更する場合は、システムが次の一部である将来のコールのブッキングを更新する必要があります。

1. システムを更新します。

2. システムの新しいエイリアスがTMSに反映されるように、TMSで更新します。

3. [Booking] > [List Conferences]に移動します。

4. [システムのフィルタ]機能を使用して、変更されたシステムを含む将来のすべての会議を一覧表示します。

5. 各会議を編集し、会議の[接続設定]タブを開きます。会議のコールルートは、システムの新しいエイリアスで更新されます。

6. [保存]をクリックして、会議を閉じます。

7. システムが属するすべての将来の会議について、最後の手順を繰り返します。

関連情報

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems