内容

概要

TMS の [Behind Firewall] 設定とは何ですか。またそれを [Reachable on Public Internet] の代わりに使用するのはなぜですか。

関連情報

概要

この記事は Cisco TelePresence Management Suite に関連しています。

Q. TMSの[Behind Firewall]設定とは何ですか。また、[Reachable on Public Internet]の代わりにこれを使用するのはなぜですか。

A. この設定を検索するには、次の手順を実行します。

1. [Systems] > [Navigator] に移動し、設定するエンドポイント/システムを選択します。

2. [Connection] タブをクリックします。

3. [System Connectivity]設定には、次の4つのオプションがあります。

- アクセス不可

- LANで到達可能

- パブリックインターネットで到達可能

- ファイアウォールの背後

システムがパブリックインターネット上で到達可能として設定されている場合、TMSはファイアウォールやNATルータによってブロックされることなく接続できると想定します。

[Behind Firewall]オプションを使用すると、自宅やSOHOのセットアップで一般的なファイアウォールやNATルータの背後にあるデバイスなど、TMSが直接接続できないサポート対象デバイスでTMSを動作させることができます。

ファイアウォールの背後で設定されたシステムは、他のシステムと同様のアクティビティについてTMSにフィードバックを送信しますが、保留中のコマンドを実行するためにTMSをポーリングします。このため、[ファイアウォールの背後(Behind Firewall)]に設定されたシステムへの変更はすぐには有効になりませんが、システムが次にTMSに接続するときに適用されます（15分ごと）。

関連情報

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems