内容

概要

TMS へのログイン時に HTTPS を使用できますか。

関連情報

概要

この記事は Cisco TelePresence Management Suite に関連しています。

Q. TMSにログインするときにHTTPSを使用できますか。

A.デフォルトでは、TMSでHTTPSが有効になっていません。TMSでHTTPSを有効にする方法の詳細については、TANDBERG Secure Managementのドキュメントを参照してください。

関連情報

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems