内容

概要

MXPシステムでTMSが「No HTTP response」と報告するのはなぜですか。[強制的に更新]はエラーをクリアしますが、後で返されます。

関連情報

概要

この記事は Cisco TelePresence Management Suite に関連しています。

Q. MXPシステムでTMSが「No HTTP response」を報告するのはなぜですか。[強制的に更新]はエラーをクリアしますが、後で返されます。

A. ステータスがForce Refreshでクリアできても、後で戻る場合、これはTMSデータベーススキャナサービスがこのシステムに到達できないという症状です。TMSサービスからのトラフィックをブロックするため、認証を必要とするWebプロキシがネットワーク上に存在するかどうかを確認します。

関連情報

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems