内容

概要

TMSにログインすると「Access to TMS Denied」というメッセージが表示されるのはなぜですか。

関連情報

概要

この記事は Cisco TelePresence Management Suite に関連しています。

Q. TMSにログインすると、「Access to TMS Denied」というメッセージが表示されるのはなぜですか。

A. このメッセージは、ログインしたユーザがTMSで権限を持っていない場合に表示されます。ユーザがメンバーになっているTMSユーザグループを確認し、グループの権限を修正するか、目的のTMS権限を持つグループにユーザを追加します。

関連情報

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems