内容

概要

TMS は H.350 サーバですか。

関連情報

概要

この記事は Cisco TelePresence Management Suite に関連しています。

Q. TMSはH.350サーバですか。

A.いいえ。TMS自体はH.350サーバではなく、ディレクトリ情報を照会するLDAPクライアントをサポートできません。TMSはH.350 LDAPクライアントとして機能し、既存のH.350サーバからTMS電話帳に入力できます。

関連情報

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems