内容

概要

Windows サーバに TMS をインストールするために必要な .NET および IIS のバージョンは何ですか。

関連情報

概要

この記事は Cisco TelePresence Management Suite に関連しています。

Q. WindowsサーバでTMSをインストールするために必要な.NETおよびIISのバージョンは何ですか。

A.インストールプロセスの一環として、TMSの各バージョンは、サーバに正しいバージョンの.NETとIISがインストールされているかどうかを自動的にチェックします。

- TMSバージョン12.0以降では、.NETバージョン3.5が必要です。

- TMSバージョン11.5 ～ 11.9には.NET v2.0が必要です

- TMSバージョン9.0 ～ 11.1には.NET 1.1が必要です

サーバーに.NET 3.5がない場合は、TMSバージョン12をインストールする前に.NET 3.5をインストールする必要があります。.NET 3.5インストーラはTMS CDにあります。

以前のバージョンでは、.NET 1.1または.NET 2.0が存在しない場合は、TMSインストーラによってインストールされます。

IISのバージョンはWindowsオペレーティングシステムにリンクされています。

- Windows 2008にはIIS7があります

- Windows 2003 II6

- Windows 2000にはIIS5があります

TMSインストーラは、インストールの一部としてIISのプレゼンスを確認し、サーバに現在インストールされていない場合は自動的にIISをインストールします。

関連情報

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems