内容

概要

TMS アプライアンス サーバの MTBF とは何ですか。

関連情報

概要

この記事は Cisco TelePresence Management Suite に関連しています。

Q. TMSアプライアンスサーバのMTBFとは何ですか。

A. TMSアプライアンスサーバのMTBF（平均故障間隔）は45500時間（5.19年）です。

関連情報

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems