内容

概要

TMS で TANDBERG Codian MCU の組み込みゲートキーパーの一部を管理できますか。

関連情報

概要

この記事は Cisco TelePresence Management Suite に関連しています。

Q. TMSはTANDBERG Codian MCUの組み込みゲートキーパーの任意の部分を管理できますか。

A.いいえ。TANDBERG Codian MCUの組み込みゲートキーパーは、TMS経由ではいかなる方法でも管理できません。

関連情報

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems