内容

概要

TMS ログイン時にドメイン名またはマシン名を入力する方法

関連情報

概要

この記事は Cisco TelePresence Management Suite に関連しています。

Q. TMSにログインするときにドメイン名またはマシン名を入力するにはどうすればよいのですか。

A. Windowsのユーザー名は、ローカルマシンアカウントまたはドメインのアカウントのいずれかから取得できます。

ユーザ名を指定する場合は、アカウントの送信元を指定する必要があります。これは、Windowsが混乱しないようにするためです。これは、同じユーザ名が異なる場所で重複する可能性があるためです。たとえば、「administrator」という名前のローカルアカウントがあり、「administrator」という名前のドメイン全体のアカウントがあります。 ユーザ名を入力するときは、次の形式で入力します。

- ドメイン名\ユーザ名または

- ローカルユーザアカウント使用時のマシン名\ユーザ名

ドメイン名は、ドメインのNETBIOS名である必要があります。一部のオペレーティングシステムやブラウザでは、ドメインに対して別の入力フィールドが表示されることがあります。このような場合は、ユーザ名フィールドではなく、ドメインボックスにドメイン名またはマシン名を入力します。

関連情報

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems