内容

概要

TMS ログイン時、ときどきユーザ名とパスワードの入力を求められるのですが、毎回ではないのはなぜですか。

関連情報

概要

この記事は Cisco TelePresence Management Suite に関連しています。

Q. TMSにログインするときにユーザ名とパスワードの入力を求められることがありますが、必ずしもその都度要求が出るとは限らないのはなぜですか。

A.デフォルトのTMSインストールは、統合認証と基本認証の両方を許可するように設定されています。

WebブラウザとTMS Webサーバは、Webサイトへの最も安全なログイン方法を自動的にネゴシエートします。自動ログオンによる統合認証がネゴシエートされると、Webブラウザは、コンピュータへのログインに使用したのと同じクレデンシャルを使用して、自動的にTMSにログインします。自動ログオンを使用した統合認証をネゴシエートできない場合は、ユーザ名とパスワードの入力を求められます。

関連情報

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems