内容

概要

TMS ユーザと Active Directory ユーザの違いは何ですか。

関連情報

概要

この記事は Cisco TelePresence Management Suite に関連しています。

Q. TMSユーザとActive Directoryユーザの違いは何ですか。

A. TMS内では、各ユーザにプロファイルまたはユーザアカウントがあります。このプロファイルには、Active Directoryに保存されていないTMS固有のユーザ情報が保存されます。ユーザがWindowsユーザ名とパスワードを使用して初めてTMSにログインすると、新しいTMSユーザアカウントが作成され、自動的にWindowsアカウントにリンクされます。TMSにログインするには、ユーザにWindowsユーザ名とパスワードが必要です。パスワードはTMSに保存されず、Windowsパスワードの変更は自動的にTMSに反映されます。

関連情報

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems