内容

概要

Active Directory からユーザの参照を有効にしたが、Active Directory のユーザが TMS にインポートされません。これは、なぜですか。

関連情報

概要

この記事は Cisco TelePresence Management Suite に関連しています。

Q. Active DirectoryからLookup Usersを有効にしましたが、Active DirectoryユーザがTMSにインポートされませんでした。これは、なぜですか。

A. Active DirectoryのLookup Usersは、ADからTMSにユーザを一括インポートしません。新しいユーザが初めてTMSにログインすると、ユーザに入力を求めるフィールドが次のように表示されます。

- 名

- 姓

- 電子メール アドレス

[Active Directoryからのユーザの検索(Lookup Users from Active Directory)]が有効になっている場合、ユーザはActive Directoryから上記のフィールドに自動的に入力されます。

関連情報

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems