内容

概要

同一システムを制御する複数の TMS サーバを設定できますか。

関連情報

概要

この記事は Cisco TelePresence Management Suite に関連しています。

Q.複数のTMSサーバで同じシステムを管理できますか。

A.いいえ。システムを管理できるのは、1つのTMSインストールだけです。TMSのインストールは、同じバックエンドデータベースを共有しているすべてのTMSサーバです。システムは、SNMPやその他のサービスを監視する他のデバイスによって管理される可能性がありますが、TMSによって適用される管理設定と競合することはできません。

関連情報

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems