内容

概要

管理設定が、TMS 内のシステムに適用されるのはいつですか。

関連情報

概要

この記事は Cisco TelePresence Management Suite に関連しています。

Q. TMSのシステムに管理設定が適用されるのはいつですか。

A. [管理ツール] > [構成] > [ネットワーク設定]で[管理設定の強制]が有効になっている場合は、同じページで定義された[システムの強制更新間隔]のシステムに設定がプッシュされます。このページでは、[今すぐ適用]ボタンを使用して手動プッシュを開始できます。

非常に大規模なネットワークでは、TMSがすべてのシステムを通過するのに時間がかかる場合があります。個々のシステムの設定は、[システム] > [ナビゲータ]のシステムの[設定]ページでオンデマンドでプッシュできます。システムにプッシュされる管理設定の詳細については、特定のシステムタイプに関するTMS製品サポートのドキュメントを参照してください。

関連情報

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems