内容

概要

TMS の自動検出を無効にしているが、まだ不正なシステムに関する通知が電子メールで送信されます。これは、なぜですか。

関連情報

概要

この記事は Cisco TelePresence Management Suite に関連しています。

Q. TMSでは自動システム検出が無効になっていますが、まだ不正システムに関する通知メールが届きます。これは、なぜですか。

A. Automatic System Discoveryは、TMSが新しいシステムを探し、SNMPブロードキャストアドレスを使用してネットワークをアクティブにスキャンするTMS機能です。ただし、TMSは、TMS自体に接続しようとするシステムを受動的にリッスンすることによって、エンドポイントを検出します。自動システム検出を無効にすると、SNMPトラップをTMSに送信しようとするデバイスなど、システムのパッシブ検出は無効になりません。

関連情報

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems