内容

概要

TMS における [Phone Books Update Frequency] と [Update Frequency for an External Source] の違いは何ですか。

関連情報

概要

この記事は Cisco TelePresence Management Suite に関連しています。

Q. TMSでは、「電話帳の更新頻度」と「外部ソースの更新頻度」の違いは何ですか。

A. [接続された外部ソースの更新頻度(Update Frequency on a Connected External Source)]は、データソースがTMSに保存されている電話帳と同期する頻度を決定します。

[管理ツール(Administrative Tools)] > [設定(Configuration)] > [一般(General)]で、[電話帳の更新頻度(Phone Books Update Frequency)]設定は、TMSに保存されている電話帳をグローバルディレクトリを使用するシステムにプッシュする頻度を決定します。グローバルディレクトリを使用しないシステムの場合、この設定は無効です。

関連情報

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems