内容

概要

TMS のグローバル ディレクトリと社内ディレクトリとの相違

関連情報

概要

この記事は Cisco TelePresence Management Suite に関連しています。

Q. TMSのグローバルディレクトリと社内ディレクトリの違いは何ですか。

A. Global Directoryは、TANDBERGエンドポイント用の従来の電話帳フォーマットで、ディレクトリエントリのファイルがTMSによって定期的にシステムにプッシュされます。グローバルディレクトリは400エントリに制限されています。社内ディレクトリは、システムがTMSの電話帳をオンデマンドで要求するクライアント/サーバシステムです。Corporate Directoryには、フォルダ、エントリごとに複数の番号、動的な更新、事実上無制限のサイズなどの機能があります。

関連情報

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems