内容

概要

TMS のテンプレートがシステムに適用されるのはいつですか。

関連情報

概要

この記事は Cisco TelePresence Management Suite に関連しています。

Q. TMSのテンプレートがシステムに適用されるのはいつですか。

A.テンプレートは、[システムに設定]機能を使用した直後にシステムに適用されます。テンプレートは1回限りの構成であり、[システムに設定]を繰り返さない限り、再度適用されません。ただし、システム上で永続テンプレートとして設定されているテンプレートは例外です。アクティブな永続テンプレートは、システムがリブートするたびに適用されます。

関連情報

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems