内容

概要

TMS データベースの大きさと拡大の程度はどれくらいですか。

関連情報

概要

この記事は Cisco TelePresence Management Suite に関連しています。

Q. TMSデータベースのサイズと成長率はどのくらいですか。

A.物理TMSデータベースのサイズは、Microsoft SQL Serverによって自動的に設定および管理されます。TMSのニーズに応じてデータベースが自動的に拡張されます。増加率は、マネージドネットワークの規模と使用率によって異なります。TMSは、データベースの自動メンテナンスを提供し、[管理ツール(Administrative Tools)] > [TMSサーバのメンテナンス(TMS Server Maintenance)]でデータ保持制限を設定できます。

小規模な導入（100システム未満）では、平均で50 MB ～ 2 GBのデータベースサイズが予想されます。中規模の導入（100 ～ 500システム）では、1GB ～ 6GBのデータベースを想定でき、大規模または非常に大規模なネットワークでは、約6GB ～ 10GBのデータベースを想定できます。

注：ここで提供されているサイズのスパンは制限ではなく、概算です。実際のデータベースサイズは異なります。

関連情報

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems