内容

概要

TMS の CDR レコードにある時間が 0 のコールとは何ですか。

関連情報

概要

この記事は Cisco TelePresence Management Suite に関連しています。

Q. TMSのCDRレコードに含まれる通話時間は、次のうちどれですか。

A.システムがコールを試行しても接続に失敗すると、そのコールは通常、時間ゼロのコールとして記録されます。これらの障害は、誤ってダイヤルされた番号や、着信側ユーザがビジーであったり、応答しなかったりなど、さまざまな原因が原因である可能性があります。

関連情報

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems