内容

概要

Internet Explorerを使用しているときに、システムのTelnetアイコンをクリックすると「Web page cannot be displayed」エラーが表示されるのはなぜですか。

関連情報

概要

この記事は Cisco TelePresence Management Suite に関連しています。

Q. Internet Explorerを使用しているときに、システムのTelnetアイコンをクリックすると「Web page cannot be displayed」エラーが表示されるのはなぜですか。

A. Internet ExplorerでTelnet URLを開く機能がMicrosoftによって無効にされているため、Internet ExplorerをTMSのWebブラウザとして使用している場合は、この機能を使用できません。

関連情報

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems