内容

概要

TMS がダイヤリングに H.323 URI を使用するのはいつですか。

関連情報

概要

この記事は Cisco TelePresence Management Suite に関連しています。

Q. TMSがダイヤルにH.323 URIを使用するのはいつですか。

A.システムが関連付けられているIPゾーンにURIドメイン名が定義されている場合、TMSはH.323ゲートキーパーに登録されているゾーン内のシステムはすべて、エイリアスにURIを使用してH.323コールを発信できます。

TMSは、同じIPゾーンに関連付けられている2つのシステム間のURIをダイヤルするのではなく、代わりにE.164でダイヤルします。システムが異なるIPゾーンに関連付けられ、両方のゾーンにURIドメイン名が定義されている場合、TMSはURIドメイン名を呼び出すシステムのエイリアスに追加してURIを使用します。

関連情報

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems