内容

概要

背景説明

前提条件

使用するコンポーネント

要件

設定

概要

このドキュメントでは、Telepresence Content Server(TCS)を使用して外部メディアストレージをセットアップする方法について説明します。Windowsストレージサーバ上に構築されたNetwork Attached Storage(NAS)デバイスを使用することをお勧めします。

著者：Cisco TACエンジニア、Amrinder Singh

背景説明

Content Serverメディアファイルのデフォルトの保存場所はE:ドライブにします。また、ネットワーク接続型ストレージ(NAS)デバイスにファイルを保存するオプションも用意されているため、記録容量がContent Serverのディスク容量によって制限されることはありません。NASデバイスを設定すると、Content Serverは録音メディアをContent Serverの一時ディレクトリに保存し、その後NASに自動的に保存します。コンテンツサーバは、NASからメディアをストリーミングします。Content ServerがNASに使用するファイル共有プロトコルは、Microsoft SMBです。

前提条件

- TCS、TCSユーザ、および外部ストレージサーバがドメインの一部であることを確認します

- TCSに対するSite Managerアクセス権を持つユーザの追加

- TCS Webインターフェイス（サーバの概要）にログインし、メディアストレージの場所が[Local Content Server]に設定されていることを確認します

- 外部ストレージで使用可能な領域は、メディアファイルの合計サイズよりも大きくする必要があります

使用するコンポーネント

このドキュメントの内容は、特定のソフトウェアやハードウェアのバージョンに限定されるものではありません。

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。本稼働中のネットワークでは、各コマンドによって起こる可能性がある影響を十分確認してください。

要件

- TCS

- 外部メディアサーバ(Windows)

- TCS Site Managerアクセスを持つドメインユーザ

設定

ステップ1:Content Serverのバックアップ

ステップ2:Content ServerをNASと同じドメインに追加します。

ステップ3:Content Server上のIISがNAS上の共有にアクセスするために使用するドメイン内のアカウントを選択または作成します。このドメインアカウントには、Content Serverの管理者権限とNAS共有での権限の両方が必要です。

ステップ4：ドメインにユーザを作成します(例：ricky\tcs_nas_user)を使用して、そのユーザをTCSのサイトマネージャにします。

ADで作成され、そのユーザをSIteマネージャにしたユーザ

ステップ 5：  外部ストレージの場所(TCSNASUSER)にフォルダを作成します。

手順 6：  共有フォルダへの共有アクセス許可の追加

- Content Serverと共有アカウント（この例ではricky\tcs_nas_user）が共有を完全に制御できるように、共有に対する権限を設定します。共有を右クリックし、[共有とセキュリティ]をクリックします。次に、[Permissions]をクリックします。[追加]をクリックします。[オブジェクトタイプ]をクリックします。[Computers]を選択します。[OK] をクリックします。

- [共有]タブ – [詳細な共有] - [選択] - [このフォルダを共有] - [アクセス許可]をクリック – [クリックするオブジェクトタイプを追加]をクリックし、[コンピュータを選択]をクリックします。TCS Site Managerのいずれかを追加します(Domain user = tcs_nas_user )

ステップ7：共有フォルダへのセキュリティ権限の追加

[Security] タブをクリックします。[Add] をクリックします。[Permission]タブで実行した手順を繰り返し、Content Serverとricky\tcs_nas_userにNAS共有の完全な制御を与えます。

TCSウィザード

TCSサーバへのRDP、デスクトップで[TCS Wizard]をクリックします

ライブコールがある場合は、すべてのコールを終了するよう求めるメッセージが表示されます。また、ウィザードの実行中に新しいコールやトランスコーディングジョブが受け入れられないように、Content Serverをアイドルモードにします。Content Serverを通常の動作（オンラインモード）に戻すには、ウィザードが完了（またはキャンセル）する必要があります。

[代替ストレージ(NAS)ウィザード]をクリックします

ドメインの共有アカウントの資格情報を入力します

新しいNASロケーションのリモートサーバ情報を次の形式で入力します。\\server_name\share_name\サーバ名は、IPアドレスではなくDNS名として入力する必要があります。

インストーラは、共有ユーザアカウントの権限レベルと、外部ストレージで使用可能な領域を確認します。[Content Server Checks]ステップで、Content Serverがバックアップされ、アンチウイルスソフトウェアが停止していることを確認します。ウイルス対策ソフトウェアのバックアップや停止を行っていない場合は、ウィザードを取り消して、それらの操作を実行します。次に、ウィザードを再度実行します。[キャンセル]をクリックすると、システムは変更されません。

[完了]をクリックして、変更を加えずにウィザードを終了することもできます。テストに失敗した場合は、続行できません。外部NASの設定と入力した情報を確認し、再試行します。ステップ9プロセスが完了したら、[Finish]をクリックします。サーバを再起動する必要はありません。TCSウィザードログは、E:\logs\SetupUtilityで入手できます。新しいメディアの場所を確認するには、[Management Settings] > [Server Overview]に移動します