内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

設定

設定

VCSの設定

ステップ 1：TCSのネイバーゾーンの作成（TCSのゲートウェイまたはトランクモードに必要）

ステップ 2：ダイヤルプランに従ってVCSの検索ルールを設定します

TCSの設定

ステップ 1：SIPトランクのTCSの設定（VCSからTCSへのSIPコールが必要な場合）

ステップ 2：ゲートウェイモードでのH323のTCSの設定

確認

ステップ 1：ネイバーゾーンがアップ状態で、VCSとTCSの間で実行されている

ステップ 2：TCSがH323 Gatekeeper Activeを示す

ステップ 3：TCSがSIP Trunk Activeを示す

トラブルシュート

概要

このドキュメントでは、Cisco Telepresence Video Communication Server(VCS)をH323およびSIPのTelepresence Content Server(TCS)と統合するように設定する方法について説明します。

TCSとVCSの統合は簡単で、このドキュメントで説明されている手順に従って、H323またはSIP、あるいはその両方からTCSにコールして会議を録音できます。

前提条件

要件

このドキュメントに特有の要件はありません。

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアとハードウェアのバージョンに基づいています。

TCS 7.xおよび6.x

VCS

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。対象のネットワークが実稼働中である場合には、どのようなコマンドについても、その潜在的な影響について確実に理解しておく必要があります。

設定

設定

VCSの設定

ステップ 1：TCSのネイバーゾーンの作成（TCSのゲートウェイまたはトランクモードに必要）

- VCSでのネイバーゾーンの作成

VCSでネイバーゾーンを設定するには、[Configuration] > [Zones] > [Zones] > [New]の順に選択します。

注：ラボTCS FQDNの場合：tcsgn3-1.tplab1.local、VCS FQDN:vcs.tplab1.local

ステップ 2：ダイヤルプランに従ってVCSの検索ルールを設定します

VCSで検索ルールを設定するには、[Configuration] > [Dial Plan] > [Search Rules]に移動します

たとえば、このラボ設定では、VCSはすべてのコールを62または63で開始するか、tcsにtcsgn3で開始して録音します。VCSからTCSにコールを送信するための導入および要件に従って、正規表現を作成します。

TCSの設定

ステップ 1：SIPトランクのTCSの設定（VCSからTCSへのSIPコールが必要な場合）

注TMSが録音を伴うスケジュール会議に使用されている場合、その場合はSIP URIが使用されず、録音エイリアスでH323 IDまたはE.164を設定する必要があります。

TCSでSIPを設定するには、 [Management] > [Configuration] > [Site Setting]

1. TCS設定でSIPトランクを有効にして、VCSから複数の録音コールを同時に受信します。

2. [Server address]でSIPアドレスを設定します。

3. 適切なトランスポートプロトコルを選択します。

ステップ 2：ゲートウェイモードでのH323のTCSの設定

TCSでH323ゲートキーパーを設定するには、[Management] > [Configuration] > [Site Setting]に移動します

次に例を示します。このラボ設定では、TCSにH323プレフィックス62が設定されており、すべてのH323 URIとE164が62で始まります。ダイヤルプランの要件に従って、このプレフィックスを設定してください。

1. [Gatekeeper Enabled]チェックでVCSを使用してゲートキーパーを有効にします。

2. ゲートキーパーアドレスをVCSサーバとして設定します。

3. 要件に応じて、H323 IDまたはE.164またはその両方を必要に応じて設定します。

4. TCSにインストールされているライセンスに従って、登録をゲートウェイモードに変更して、一度に複数のコールを録音します。

設定に関する他のパラメータを確認するには、TCS管理ガイドTCS 6.0管理ガイドを参照してください

確認

このセクションでは、設定が正常に機能していることを確認します。

ステップ 1：ネイバーゾーンがアップ状態で、VCSとTCSの間で実行されている

このスナップショットは、VCSにTCSとのアクティブなネイバーゾーンがあることを確認するのに役立ちます。

ステップ 2：TCSがH323 Gatekeeper Activeを示す

このスナップショットは、TCSがH323のVCSにアクティブに接続されていることを確認するのに役立ちます

ステップ 3：TCSがSIP Trunk Activeを示す

このスナップショットは、TCS SIPがVCSでアクティブであり、VCSからコールを受信する準備ができていることを確認するのに役立ちます。

トラブルシュート

この設定に関する特定のトラブルシューティング情報はありません。