内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

設定

ネットワーク図

設定手順

コール フローの例

確認

トラブルシュート

概要

このドキュメントでは、Cisco Meeting Server（CMS）または Acano サーバの展開で H.323 ゲートウェイを設定する方法について説明します。H.323 ゲートウェイはバージョン R1.7 で追加され、H.323 コールの送受信を許可します。

前提条件

要件

このドキュメントに特有の要件はありません。

使用するコンポーネント

このドキュメントの内容は、特定のソフトウェアやハードウェアのバージョンに限定されるものではありません。

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。対象のネットワークが実稼働中である場合には、どのようなコマンドについても、その潜在的な影響について確実に理解しておく必要があります。

設定

ネットワーク図

Acano ソリューションは非常にモジュール化されています。2 つの一般的な展開について見てみましょう。

- 単一統合サーバの展開：

- スケーラブルで復元力のある展開：

設定手順

ステップ1:Acanoサーバのコマンドラインインターフェイス(CLI)で

1.管理者クレデンシャルを使用してMMPにセキュアシェル(SSH)で接続します。

2. H.323ゲートウェイがH.323コールをリッスンするインターフェイスを設定します。

たとえば、インターフェイス a をリスニング インターフェイスになるように選択する場合は、次のコマンドを使用します。

h323_gateway h323_interfaces a

3.ゲートウェイがCall Bridgeからの着信SIPコールをリッスンするインターフェイスを設定します。

注：ゲートウェイは、Call Bridge からの SIP および H.323 コールの両方に対して、同じインターフェイスでリッスンすることができます。

h323_gateway sip_interfaces a

4.コールブリッジからのSIP接続をリッスンするようにSIPインターフェイスのポートを設定します。デフォルトでは、ゲートウェイはポート6061でリッスンします。

h323_gateway sip_port 6061

注：Call Bridge と H.323 ゲートウェイが同じサーバ上に配置されている場合は、ゲートウェイの SIP ポートを 6061 から 5061 以外の他の値に変更できます。

ゲートキーパーを使用して H.323 ゲートウェイを展開することをお勧めします。これは、ゲートウェイがこの機能に制限されているため、ゲートキーパーがそれ以上のコール ルーティングを担当するためです。

展開にゲートキーパーが含まれていない場合は、この手順を省略します。

5. H.323ゲートウェイのネクストホップを設定します。ネクストホップは、ゲートキーパー（たとえば、VCS-C）の IP アドレスである必要があります。

h323_gateway h323_nexthop <IP_address>

6. SIPプロキシを設定します。SIP プロキシは、H.323-SIP コールで SIP コール レッグを処理する展開の一部です。

ゲートウェイと SIP プロキシが同じサーバ上にある場合、使用する IP アドレスは 127.0.0.1 でなければなりません。次に例を示します。

h323_gateway sip_proxy 127.0.0.1

そうでない場合、そのアドレスは SIP プロキシとして使用する Call Bridge の IP アドレスにする必要があります。

h323_gateway sip_proxy <IP_address>

7. H.323ゲートウェイで使用する証明書を割り当てます。これは、ゲートウェイが常に Call Bridge に接続し、Call Bridge からの接続を安全に受け入れるために必要です。このため、ゲートウェイは Call Bridge 証明書を検証する必要があるので、証明書は H.323 ゲートウェイの信頼ストアにある必要があります。

コマンド内の「[<cert-bundle>]」によって、ゲートウェイの信頼ストアに CB 証明書を追加することができます。複数の Call Bridge がある場合、この証明書バンドルには、展開内のすべての Call Bridge の証明書が含まれている必要があります。

使用する証明書を設定するには、次のコマンドを使用します。

h323_gateway certs <key-file> <crt-file> [<cert-bundle>]

8. H.323 SIPドメインは、H.323ゲートウェイからの発信インターワーキングされたコールに追加されます。これが設定されていない場合、遠端には発信側の SIP URL が H.323 ゲートウェイのユーザ名/DN@IP アドレスとして表示されます。

次のコマンドを使用して H.323 SIP ドメインを設定します。

h323_gateway sip_domain <domain>

9.次のコマンドを使用して、H.323ゲートウェイコンポーネントを有効にします。

h323_gateway enable

ステップ2:Call Bridge WebUIで次の手順を実行します。

1.管理者クレデンシャルを使用してCall BridgeのWebUIに接続します。

2.単一の統合サーバ導入：

a [Configuration] > [Outbound  calls] に移動します。

b.接続先ドメインを設定します（例：h323.vc.alero.local）。

c. [使用するSIPプロキシ(SIP Proxy to use)]で、確認したループバックIPとSIPポート(127.0.0.1:6061など)を設定します

d.[Local from domain] で、Call Bridge のドメインを使用します。

3.スケーラブルで復元力のある導入：

a [Configuration] > [Outbound  calls] に移動します。

b.接続先ドメインを設定します（例：h323.example.com）。

c. [使用するSIPプロキシ(SIP Proxy to use)]で、確認したIPポートとSIPポートを設定します(例：10.48.36.76:6061)。

d.[Local from domain] で、Call Bridge のドメインを使用します。

コール フローの例

次の例では、スケーラブルで復元力のある展開における一般的なコール フローについて詳しく説明します。SIP プロキシ アドレスが 127.0.0.1 であることを除き、単一統合サーバの展開の場合も同様です。

コール フローの詳細：

1. VCS が H225 セットアップを H.323 ゲートウェイに送信します。

h323_gateway: : rx H225 setup 10.48.36.247:15121->10.48.54.75:1720

2. H.323 ゲートウェイがコール処理で応答します。

h323_gateway:   : tx H225 callProceeding 10.48.54.75:1720->10.48.36.247:15121

3. Callbridge1（H323 ゲートウェイ）が callbridge2（SIP プロキシ）に安全に接続します。

acanosrv03 host:server:  INFO : SIP trace: connection 98: is incoming secure connection from 10.48.54.75:45169 to 10.48.54.76:5061

4. その後、SIP プロキシに Delayed Offer SIP INVITE を TLS 経由で送信します。

acanosrv03 host:server:  INFO : SIP trace: connection 98: incoming SIP TLS data from 10.48.54.75:45169, size 547:

2016-06-07 03:18:14               User.Info  acanosrv03               Jun  7 10:18:20 acanosrv03 host:server:  INFO : SIP trace: INVITE sip:joshua@cluster.alero.aca SIP/2.0

2016-06-07 03:18:14               User.Info  acanosrv03               Jun  7 10:18:20 acanosrv03 host:server:  INFO : SIP trace: Via: SIP/2.0/TLS 10.48.54.75:45169;branch=z9hG4bK1f974d0a0fe300a22eb9e8488702690b

2016-06-07 03:18:14               User.Info  acanosrv03               Jun  7 10:18:20 acanosrv03 host:server:  INFO : SIP trace: Call-ID: 364ac547-7bb3-4073-bb41-00f4bcd018d6

2016-06-07 03:18:14               User.Info  acanosrv03               Jun  7 10:18:20 acanosrv03 host:server:  INFO : SIP trace: CSeq: 1711591119 INVITE

2016-06-07 03:18:14               User.Info  acanosrv03               Jun  7 10:18:20 acanosrv03 host:server:  INFO : SIP trace: Max-Forwards: 70

2016-06-07 03:18:14               User.Info  acanosrv03               Jun  7 10:18:20 acanosrv03 host:server:  INFO : SIP trace: Contact: <sip:10.48.54.75:6061;transport=tls>

2016-06-07 03:18:14               User.Info  acanosrv03               Jun  7 10:18:20 acanosrv03 host:server:  INFO : SIP trace: To: <sip:joshua@cluster.alero.aca>

2016-06-07 03:18:14               User.Info  acanosrv03               Jun  7 10:18:20 acanosrv03 host:server:  INFO : SIP trace: From: "Chambre 1" <sip:joshua.ex90@10.48.54.75>;tag=7a70e72401001572

2016-06-07 03:18:14               User.Info  acanosrv03               Jun  7 10:18:20 acanosrv03 host:server:  INFO : SIP trace: Allow: INVITE,ACK,CANCEL,OPTIONS,INFO,BYE,UPDATE,REFER,SUBSCRIBE,NOTIFY,MESSAGE

2016-06-07 03:18:14               User.Info  acanosrv03               Jun  7 10:18:20 acanosrv03 host:server:  INFO : SIP trace: Supported: timer

2016-06-07 03:18:14               User.Info  acanosrv03               Jun  7 10:18:20 acanosrv03 host:server:  INFO : SIP trace: Session-Expires: 1800

2016-06-07 03:18:14               User.Info  acanosrv03               Jun  7 10:18:20 acanosrv03 host:server:  INFO : SIP trace: User-Agent: Acano H.323 Gateway

2016-06-07 03:18:14               User.Info  acanosrv03               Jun  7 10:18:20 acanosrv03 host:server:  INFO : SIP trace: Content-Length: 0

5. SIP プロキシが 100 回の試行を送り返します。

2016-06-07 03:18:14               User.Info  acanosrv03               Jun  7 10:18:20 acanosrv03 host:server:  INFO : SIP trace: SIP/2.0 100 Trying

2016-06-07 03:18:14               User.Info  acanosrv03               Jun  7 10:18:20 acanosrv03 host:server:  INFO : SIP trace: Via: SIP/2.0/TLS 10.48.54.75:45169;branch=z9hG4bK1f974d0a0fe300a22eb9e8488702690b

2016-06-07 03:18:14               User.Info  acanosrv03               Jun  7 10:18:20 acanosrv03 host:server:  INFO : SIP trace: Call-ID: 364ac547-7bb3-4073-bb41-00f4bcd018d6

2016-06-07 03:18:14               User.Info  acanosrv03               Jun  7 10:18:20 acanosrv03 host:server:  INFO : SIP trace: CSeq: 1711591119 INVITE

2016-06-07 03:18:14               User.Info  acanosrv03               Jun  7 10:18:20 acanosrv03 host:server:  INFO : SIP trace: Max-Forwards: 70

2016-06-07 03:18:14               User.Info  acanosrv03               Jun  7 10:18:20 acanosrv03 host:server:  INFO : SIP trace: To: <sip:joshua@cluster.alero.aca>;tag=dc34d0c04f392db6

2016-06-07 03:18:14               User.Info  acanosrv03               Jun  7 10:18:20 acanosrv03 host:server:  INFO : SIP trace: From: <sip:joshua.ex90@10.48.54.75>;tag=7a70e72401001572

2016-06-07 03:18:14               User.Info  acanosrv03               Jun  7 10:18:20 acanosrv03 host:server:  INFO : SIP trace: Allow: INVITE,ACK,CANCEL,OPTIONS,INFO,BYE,UPDATE,REFER,SUBSCRIBE,NOTIFY,MESSAGE

2016-06-07 03:18:14               User.Info  acanosrv03               Jun  7 10:18:20 acanosrv03 host:server:  INFO : SIP trace: Server: Acano CallBridge

2016-06-07 03:18:14               User.Info  acanosrv03               Jun  7 10:18:20 acanosrv03 host:server:  INFO : SIP trace: Content-Length: 0

6. その後 180 回の呼び出しを行います。

acanosrv03 host:server:  INFO : SIP trace: connection 98: outgoing SIP TLS data to 10.48.54.75:45169, size 437:

2016-06-07 03:18:14              User.Info acanosrv03              Jun  7 10:18:20 acanosrv03 host:server:  INFO : SIP trace: SIP/2.0 180 Ringing

2016-06-07 03:18:14              User.Info acanosrv03              Jun  7 10:18:20 acanosrv03 host:server:  INFO : SIP trace: Via: SIP/2.0/TLS 10.48.54.75:45169;branch=z9hG4bK1f974d0a0fe300a22eb9e8488702690b

2016-06-07 03:18:14              User.Info acanosrv03              Jun  7 10:18:20 acanosrv03 host:server:  INFO : SIP trace: Call-ID: 364ac547-7bb3-4073-bb41-00f4bcd018d6

2016-06-07 03:18:14              User.Info acanosrv03              Jun  7 10:18:20 acanosrv03 host:server:  INFO : SIP trace: CSeq: 1711591119 INVITE

2016-06-07 03:18:14              User.Info acanosrv03              Jun  7 10:18:20 acanosrv03 host:server:  INFO : SIP trace: Max-Forwards: 70

2016-06-07 03:18:14              User.Info acanosrv03              Jun  7 10:18:20 acanosrv03 host:server:  INFO : SIP trace: To: <sip:joshua@cluster.alero.aca>;tag=dc34d0c04f392db6

2016-06-07 03:18:14              User.Info acanosrv03              Jun  7 10:18:20 acanosrv03 host:server:  INFO : SIP trace: From: <sip:joshua.ex90@10.48.54.75>;tag=7a70e72401001572

2016-06-07 03:18:14              User.Info acanosrv03              Jun  7 10:18:20 acanosrv03 host:server:  INFO : SIP trace: Allow: INVITE,ACK,CANCEL,OPTIONS,INFO,BYE,UPDATE,REFER,SUBSCRIBE,NOTIFY,MESSAGE

2016-06-07 03:18:14              User.Info acanosrv03              Jun  7 10:18:20 acanosrv03 host:server:  INFO : SIP trace: Server: Acano CallBridge

2016-06-07 03:18:14              User.Info acanosrv03              Jun  7 10:18:20 acanosrv03 host:server:  INFO : SIP trace: Content-Length: 0

7. その後 SDP によって 200 回の OK を送信します。

2016-06-07 03:18:17               User.Info  acanosrv03               Jun  7 10:18:22 acanosrv03 host:server:  INFO : SIP trace: connection 98: outgoing SIP TLS data to 10.48.54.75:45169, size 3235:

2016-06-07 03:18:17               User.Info  acanosrv03               Jun  7 10:18:22 acanosrv03 host:server:  INFO : SIP trace: SIP/2.0 200 OK

2016-06-07 03:18:17               User.Info  acanosrv03               Jun  7 10:18:22 acanosrv03 host:server:  INFO : SIP trace: Via: SIP/2.0/TLS 10.48.54.75:45169;branch=z9hG4bK1f974d0a0fe300a22eb9e8488702690b

2016-06-07 03:18:17               User.Info  acanosrv03               Jun  7 10:18:22 acanosrv03 host:server:  INFO : SIP trace: Call-ID: 364ac547-7bb3-4073-bb41-00f4bcd018d6

2016-06-07 03:18:17               User.Info  acanosrv03               Jun  7 10:18:22 acanosrv03 host:server:  INFO : SIP trace: CSeq: 1711591119 INVITE

2016-06-07 03:18:17               User.Info  acanosrv03               Jun  7 10:18:22 acanosrv03 host:server:  INFO : SIP trace: Max-Forwards: 70

2016-06-07 03:18:17               User.Info  acanosrv03               Jun  7 10:18:22 acanosrv03 host:server:  INFO : SIP trace: Server: Acano CallBridge

2016-06-07 03:18:17               User.Info  acanosrv03               Jun  7 10:18:22 acanosrv03 host:server:  INFO : SIP trace: Contact: <sip:10.48.54.76;transport=tls>

2016-06-07 03:18:17               User.Info  acanosrv03               Jun  7 10:18:22 acanosrv03 host:server:  INFO : SIP trace: To: "Joshua Alero" <sip:joshua@cluster.alero.aca>;tag=dc34d0c04f392db6

2016-06-07 03:18:17               User.Info  acanosrv03               Jun  7 10:18:22 acanosrv03 host:server:  INFO : SIP trace: From: <sip:joshua.ex90@10.48.54.75>;tag=7a70e72401001572

2016-06-07 03:18:17               User.Info  acanosrv03               Jun  7 10:18:22 acanosrv03 host:server:  INFO : SIP trace: Allow: INVITE,ACK,CANCEL,OPTIONS,INFO,BYE,UPDATE,REFER,SUBSCRIBE,NOTIFY,MESSAGE

2016-06-07 03:18:17               User.Info  acanosrv03               Jun  7 10:18:22 acanosrv03 host:server:  INFO : SIP trace: Supported: timer

2016-06-07 03:18:17               User.Info  acanosrv03               Jun  7 10:18:22 acanosrv03 host:server:  INFO : SIP trace: Require: timer

2016-06-07 03:18:17               User.Info  acanosrv03               Jun  7 10:18:22 acanosrv03 host:server:  INFO : SIP trace: Session-Expires: 1800;refresher=uas

2016-06-07 03:18:17               User.Info  acanosrv03               Jun  7 10:18:22 acanosrv03 host:server:  INFO : SIP trace: Min-SE: 90

2016-06-07 03:18:17               User.Info  acanosrv03               Jun  7 10:18:22 acanosrv03 host:server:  INFO : SIP trace: Content-Type: application/sdp

2016-06-07 03:18:17               User.Info  acanosrv03               Jun  7 10:18:22 acanosrv03 host:server:  INFO : SIP trace: Content-Length: 2629

8. H323 ゲートウェイがゲートキーパーに接続を送信します。

2016-06-07 03:18:17               User.Info  acanosrv02               Jun  7 10:18:24 acanosrv02 h323_gateway:   : tx H225 connect 10.48.54.75:1720->10.48.36.247:15121

9. H323 ゲートウェイとゲートキーパーが、TCS および MSD メッセージを交換します。

2016-06-07 03:18:17              User.Info acanosrv02              Jun  7 10:18:24 acanosrv02 h323_gateway:   : tx H245 terminalCapabilitySet 10.48.54.75:44466->10.48.36.247:15123 AnABBgAIgXUAD4AwgAD6AAEAAAEAAAEABAIbAlAIAAiBcQAAAAD+oAgACIFxAAAAAf6QCXz+BmABAAGAEYAAACQwIXAABwAIgXUBAQBAAoACACIAAgBSAAEDAAMAGAAQADMAF4AAASFAJ4AAAiQwEWAABgAHuDUBAEB9AAEAEgACgAADJDARYAAGAAe4NQEAQF3AAQASAAKAAAQgwCeAAAUgQCeAAAYiQCeAAAcMACFgAAcACIFxAAABQE4eBQKR +

2016-06-07 03:18:17              User.Info acanosrv02              Jun  7 10:18:24 acanosrv02 h323_gateway:   : tx H245 terminalCapabilitySet 10.48.54.75:44466->10.48.36.247:15123 QAKiACsAMgPTAEIAHwDSF3CAAAgMACFgAAcACIFxAAABQE4eBQKRQAKiACsAMgPTAEIAHwDSF3CAAAkJ3AAAQE4dAHBQAQAfiAAAAEAA/wC/AP8Av0AAAT8AswE/ALNAADgBAAIAAIAACgncAABATh0AUEABAIAACwjwAEr/AIABAIAADAwIM0ABgCFgAAcACIFxAAABQE4eBQKRQAKiACsAMgIcAEIAIwDSC7gBIAAGAAiBbwECAQARAYAADQwI +

2016-06-07 03:18:17              User.Info acanosrv02              Jun  7 10:18:24 acanosrv02 h323_gateway:   : tx H245 terminalCapabilitySet 10.48.54.75:44466->10.48.36.247:15123 M0ABgCFgAAcACIFxAAABQE4eBQKRQAKiACsAMgIcAEIAIwDSC7gBIAAGAAiBbwECAQARAYAADgwIO0ABO4AACE4dAHBQAQAfiAAAAEAA/wC/AP8Av0AAAT8AswE/ALNAADgBAAIAAAEgAAYACIFvAQIBABEBgAAPDAgbQAE7gAAITh0AUEABAAEgAAYACIFvAQIBABEBgAAQgwFAgAARhgkAAAYACIFvAQEAgAEEBgAAAAEAAgADAAQABQAGBAAH +

2016-06-07 03:18:17              User.Info acanosrv02              Jun  7 10:18:24 acanosrv02 h323_gateway:   : tx H245 terminalCapabilitySet 10.48.54.75:44466->10.48.36.247:15123 AAgACQAKAAsDAAwADQAOAA8AABAAABE=

2016-06-07 03:18:17              User.Info acanosrv02              Jun  7 10:18:24 acanosrv02 h323_gateway:   : tx H245 masterSlaveDetermination 10.48.54.75:44466->10.48.36.247:15123 AQAygGbMEA==

2016-06-07 03:18:17              User.Info acanosrv02              Jun  7 10:18:24 acanosrv02 h323_gateway:   : rx H245 terminalCapabilitySet 10.48.36.247:15123->10.48.54.75:44466 AnABBgAIgXUADYA0gAA8AAEAAAEfgAEfhAIbAwgJfAgSFBAIAAiBcQAAAAAQCAAIgXEAAAABB2ADEABAAQABABiAAAAkMCFwAAcACIF1AQEAQAKAAgAiAAIAUgABAwADABgAEAAzABeAAAEkMCFwAAcACIF1AQEAQAIwAgAiAAIAUgABAwADABgAEAAzABeAAAIkMCFwAAcACIF1AQEAQAHgAgAiAAIAUgABAwADABgAEAAzABeAAAMkMCFwAAcA +

2016-06-07 03:18:17              User.Info acanosrv02              Jun  7 10:18:24 acanosrv02 h323_gateway:   : rx H245 terminalCapabilitySet 10.48.36.247:15123->10.48.54.75:44466 CIF1AQEAQAUAAgAiAAIAUgABAwADABkAEAAzABeAAAQiQBOAAAUhQCeAAAYkMBFgAAYAB7g1AQBAfQABABIAAoAAByQwEWAABgAHuDUBAEBdwAEAEgACgAAIIoATgAAJIsATgAAKJAgBE4AACyBAJ4AADCDAJ4AADwwALWAABwAIgXEAAAFA6IAIApFAAqIAOQAyANgAQgAPAGIAyAByANgA0hdwAKIAEIAAEAncAABATh8AcFABAGOIAAABwABX +

2016-06-07 03:18:17              User.Info acanosrv02              Jun  7 10:18:24 acanosrv02 h323_gateway:   : rx H245 terminalCapabilitySet 10.48.36.247:15123->10.48.54.75:44466 ADsAVwA7QCBAAK8AdwCvAHdAIEAAnwB3AJ8Ad0AgAADHAJUAxwCVQCAAAP8AvwD/AL9AIAABPwCzAT8As0IgAAB/AEcAfwBHQCAAAP8AjwD/AI9BIABwAQACAACAABEJ3AAAQE4fAHBAAQCAABIIsABK/8AAFAwIP0ABgC1gAAcACIFxAAABQOiACAKRQAKiADkAMgDYAEIADwBiAMgAcgDYANIXcACiABABIAAGAAiBbwECAQARAYAAFQwIf0AB +

2016-06-07 03:18:17              User.Info acanosrv02              Jun  7 10:18:24 acanosrv02 h323_gateway:   : rx H245 terminalCapabilitySet 10.48.36.247:15123->10.48.54.75:44466 O4AACE4fAHBQAQBjiAAAAcAAVwA7AFcAO0AgQACvAHcArwB3QCBAAJ8AdwCfAHdAIAAAxwCVAMcAlUAgAAD/AL8A/wC/QCAAAT8AswE/ALNCIAAAfwBHAH8AR0AgAAD/AI8A/wCPQSAAcAEAAgAAASAABgAIgW8BAgEAEQGAABYMCBtAATuAAAhOHwBwQAEAASAABgAIgW8BAgEAEQGAABcMCBVAARYASv+AASAABgAIgW8BAgEAEQGAABhIxoAC +

2016-06-07 03:18:17              User.Info acanosrv02              Jun  7 10:18:24 acanosrv02 h323_gateway:   : rx H245 terminalCapabilitySet 10.48.36.247:15123->10.48.54.75:44466 gIAAGoUBQIAAG4AEgGABAIAAHYYJAAAGAAiBbwEBAIABAwwAAAABAAIAAwAEAAUABgAHAAgACQAKAAsADAMADwAQABEAEgMAFgAXABQAFQAAGA==

2016-06-07 03:18:17              User.Info acanosrv02              Jun  7 10:18:24 acanosrv02 h323_gateway:   : h323OnReceivedCapabilitySet bw 1999872 enc 0 (3)

2016-06-07 03:18:17              User.Info acanosrv02              Jun  7 10:18:24 acanosrv02 h323_gateway:   : h323OnReceivedCapabilitySet not ready for olc (3)

2016-06-07 03:18:17              User.Info acanosrv02              Jun  7 10:18:24 acanosrv02 h323_gateway:   : tx H245 terminalCapabilitySetAck 10.48.54.75:44466->10.48.36.247:15123 IYAB

2016-06-07 03:18:17              User.Info acanosrv02              Jun  7 10:18:24 acanosrv02 h323_gateway:   : rx H245 terminalCapabilitySetAck 10.48.36.247:15123->10.48.54.75:44466 IYAB

2016-06-07 03:18:17              User.Info acanosrv02              Jun  7 10:18:24 acanosrv02 h323_gateway:   : rx H245 masterSlaveDetermination 10.48.36.247:15123->10.48.54.75:44466 AQC+gAnFXQ==

2016-06-07 03:18:17              User.Info acanosrv02              Jun  7 10:18:24 acanosrv02 h323_gateway:   : tx H245 masterSlaveDeterminationAck 10.48.54.75:44466->10.48.36.247:15123 IIA=

2016-06-07 03:18:17              User.Info acanosrv02              Jun  7 10:18:24 acanosrv02 h323_gateway:   : rx H245 masterSlaveDeterminationAck 10.48.36.247:15123->10.48.54.75:44466 IKA=

10. SIP プロキシは SIP ダイアログを完了するために、SDP を含む ACK をゲートウェイに送信します。

2016-06-07 03:18:17              User.Info acanosrv03              Jun  7 10:18:22 acanosrv03 host:server:  INFO : SIP trace: connection 98: incoming SIP TLS data from 10.48.54.75:45169, size 1000:

2016-06-07 03:18:17              User.Info acanosrv03              Jun  7 10:18:22 acanosrv03 host:server:  INFO : SIP trace: ACK sip:10.48.54.76;transport=tls SIP/2.0

2016-06-07 03:18:17              User.Info acanosrv03              Jun  7 10:18:22 acanosrv03 host:server:  INFO : SIP trace: Via: SIP/2.0/TLS 10.48.54.75:45169;branch=z9hG4bKc85679d1b5d9c93d2c36d94209417163

2016-06-07 03:18:17              User.Info acanosrv03              Jun  7 10:18:22 acanosrv03 host:server:  INFO : SIP trace: Call-ID: 364ac547-7bb3-4073-bb41-00f4bcd018d6

2016-06-07 03:18:17              User.Info acanosrv03              Jun  7 10:18:22 acanosrv03 host:server:  INFO : SIP trace: CSeq: 1711591119 ACK

2016-06-07 03:18:17              User.Info acanosrv03              Jun  7 10:18:22 acanosrv03 host:server:  INFO : SIP trace: To: <sip:joshua@cluster.alero.aca>;tag=dc34d0c04f392db6

2016-06-07 03:18:17              User.Info acanosrv03              Jun  7 10:18:22 acanosrv03 host:server:  INFO : SIP trace: From: "Chambre 1" <sip:joshua.ex90@10.48.54.75>;tag=7a70e72401001572

2016-06-07 03:18:17              User.Info acanosrv03              Jun  7 10:18:22 acanosrv03 host:server:  INFO : SIP trace: Max-Forwards: 70

2016-06-07 03:18:17              User.Info acanosrv03              Jun  7 10:18:22 acanosrv03 host:server:  INFO : SIP trace: User-Agent: Acano H.323 Gateway

2016-06-07 03:18:17              User.Info acanosrv03              Jun  7 10:18:22 acanosrv03 host:server:  INFO : SIP trace: Content-Type: application/sdp

2016-06-07 03:18:17              User.Info acanosrv03              Jun  7 10:18:22 acanosrv03 host:server:  INFO : SIP trace: Content-Length: 1388

11. 次に、ゲートウェイとゲートキーパーの間で OLC/OLCAck が送信され、接続メッセージの後に H.245 TCP チャネルが確立されます。

2016-06-07 03:18:17              User.Info acanosrv02              Jun  7 10:18:24 acanosrv02 h323_gateway:   : tx H245 OLC-101 10.48.54.75:44466->10.48.36.247:15123 AwAAZAygJ4ALDQABAAowNkvs3QA=

2016-06-07 03:18:17              User.Info acanosrv02              Jun  7 10:18:24 acanosrv02 h323_gateway:   : rx H245 OLC-1 10.48.36.247:15123->10.48.54.75:44466 AwAAAA4YM3AABwAIgXUBAQBAAoACACIAAgBSAAEGAAMAGAAQADMAFwBgAIYHQQFzGgARAACWAwAAAIAQhEABAAoK9YNC+WAoAxAAQA==

2016-06-07 03:18:17              User.Info acanosrv02              Jun  7 10:18:24 acanosrv02 h323_gateway:   : tx H245 OLCack-1 10.48.54.75:44466->10.48.36.247:15123 IsAAAAKAE1wAAAowNkvs3AAKMDZL7N0BAQA=

2016-06-07 03:18:17              User.Info acanosrv02              Jun  7 10:18:24 acanosrv02 h323_gateway:   : rx H245 OLCack-101 10.48.36.247:15123->10.48.54.75:44466 IsAAZAaAFFwAAAoK9YNC+AAKCvWDQvkDAAEA

2016-06-07 03:18:17              User.Info acanosrv02              Jun  7 10:18:24 acanosrv02 h323_gateway:   : tx H245 OLC-102 10.48.54.75:44466->10.48.36.247:15123 AwAAZQoAKWAABwAIgXEAAAFAw1AHApFAAqIAOQAyANgAQgAPAGIAyAByANgA0hdwgBgNYAIACjA2S+zfAgALUAgACIFxAAAAAMA=

2016-06-07 03:18:17              User.Info acanosrv02              Jun  7 10:18:24 acanosrv02 h323_gateway:   : tx H245 OLC-103 10.48.54.75:44466->10.48.36.247:15123 AwAAZgoEO0ABgClgAAcACIFxAAABQMNQBwKRQAKiADkAMgDYAEIADwBiAMgAcgDYANIXcAEgAAYACIFvAQIBABEBgBgNYAAACjA2S+zhCgALUAgACIFxAAAAAMQ=

12. この時点で、SIP プロキシ（パーティ 0）はメディアをゲートウェイに送信します。

2016-06-07 03:18:17              User.Info acanosrv02              Jun  7 10:18:24 acanosrv02 h323_gateway:   : media stream 7F50040213F0 party 0 stream 0 local udp 10.48.54.75 60642

2016-06-07 03:18:17              User.Info acanosrv02              Jun  7 10:18:24 acanosrv02 h323_gateway:   : media stream 7F50040213F0 party 0 stream 1 local udp 10.48.54.75 60643

2016-06-07 03:18:17              User.Info acanosrv02              Jun  7 10:18:24 acanosrv02 h323_gateway:   : media stream 7F5004021740 party 0 stream 0 local udp 10.48.54.75 60644

2016-06-07 03:18:17              User.Info acanosrv02              Jun  7 10:18:24 acanosrv02 h323_gateway:   : media stream 7F5004021740 party 0 stream 1 local udp 10.48.54.75 60645

2016-06-07 03:18:17              User.Info acanosrv02              Jun  7 10:18:24 acanosrv02 h323_gateway:   : media stream 7F5004021A90 party 0 stream 0 local udp 10.48.54.75 60646

2016-06-07 03:18:17              User.Info acanosrv02              Jun  7 10:18:24 acanosrv02 h323_gateway:   : media stream 7F5004021A90 party 0 stream 1 local udp 10.48.54.75 60647

13. そしてエンドポイント（パーティ 1）からゲートウェイにメディアが送信されます。

2016-06-07 03:18:17              User.Info acanosrv02              Jun  7 10:18:24 acanosrv02 h323_gateway:   : media stream 7F5004021A90 party 1 stream 0 local udp 10.48.54.75 60640

2016-06-07 03:18:17              User.Info acanosrv02              Jun  7 10:18:24 acanosrv02 h323_gateway:   : media stream 7F50040213F0 party 1 stream 0 local udp 10.48.54.75 60636

2016-06-07 03:18:17              User.Info acanosrv02              Jun  7 10:18:24 acanosrv02 h323_gateway:   : media stream 7F5004021740 party 1 stream 0 local udp 10.48.54.75 60638

14. また、ゲートウェイと SIP プロキシ間で OLC/OLCAck が送信されます。

2016-06-07 03:18:17              User.Info acanosrv02              Jun  7 10:18:24 acanosrv02 h323_gateway:   : h323OpenChannel mt 1 (3)

2016-06-07 03:18:17              User.Info acanosrv02              Jun  7 10:18:24 acanosrv02 h323_gateway:   : h323OpenChannel mt 0 (3)

2016-06-07 03:18:17              User.Info acanosrv02              Jun  7 10:18:24 acanosrv02 h323_gateway:   : sipOpenChannelAck mt 1 10.48.54.76 34936 (3)

2016-06-07 03:18:17              User.Info acanosrv02              Jun  7 10:18:24 acanosrv02 h323_gateway:   : sipOpenChannelAck mt 0 10.48.54.76 34934 (3)

15. 最後に、ゲートウェイと H.323 エンドポイント間のメディア ストリームが表示されます。

2016-06-07 03:18:17              User.Info acanosrv02              Jun  7 10:18:24 acanosrv02 h323_gateway:   : media stream 7F50040213F0 party 1 dest 10.10.245.131 17144 pt 9 ept 9

2016-06-07 03:18:17              User.Info acanosrv02              Jun  7 10:18:24 acanosrv02 h323_gateway:   : media stream 7F5004021740 party 1 dest 10.10.245.131 17146 pt 96 ept 97

ペイロード タイプ（PT）。

16. そしてゲートウェイから SIP プロキシへ：

2016-06-07 03:18:17              User.Info acanosrv02              Jun  7 10:18:24 acanosrv02 h323_gateway:   : media stream 7F5004021740 party 0 dest 10.48.54.76 34936 pt 97 ept 255

2016-06-07 03:18:17              User.Info acanosrv02              Jun  7 10:18:24 acanosrv02 h323_gateway:   : media stream 7F50040213F0 party 0 dest 10.48.54.76 34934 pt 107 ept 255

2016-06-07 03:18:17              User.Info acanosrv02              Jun  7 10:18:24 acanosrv02 h323_gateway:   : media stream 7F50040213F0 party 0 dest 10.48.54.76 34934 pt 107 ept 255

確認

ここでは、設定が正常に機能しているかどうかを確認します。

次のコマンドを使用して CLI 上の設定を確認します。

h323_gateway

このコマンドの出力例を次に示します。

a.単一統合サーバの展開：

b.スケーラブルで復元力のある展開：

トラブルシュート

ここでは、設定および起こりうるコール障害のトラブルシューティングに使用できる情報を示します。

1. SIPコールレッグのログは、SIPプロキシに使用されるCBで収集できます。

a.WebAdmin（Web インターフェイス）に接続します。

b.[Logs] > [Detailed Tracing] に移動します。

c.目的の期間にSIPトラフィックトレースを有効にします。

d.コールが再生されたら、[Logs] > [Event logs] に移動してログを収集し、テキストとしてダウンロードします。

2.現在、SIPと同様にWebインターフェイス上のH.323関連のログレベルとログ収集を変更する可能性がないため、このログ収集はCLIを介してのみ実行できます。

H.323 関連のログを取得して失敗したコールのトラブルシューティングを行うには、次の手順を実行します。

a.H.323 ゲートウェイ サーバとして使用される CB への SSH

b.コマンド h323_ gateway trace_ level <level> を使用して、H.323 関連のログ レベルを変更します。

0 - トレース オフ

1 - トレース オン

2 - 2 分ごとにメモリのデバッグを追加

3 - H.225/H.245 パケットの破棄を追加

注：タイマーが付属していないため、H.323 トレースは SIP と同様に自動的に無効にはなりません。そのため、ログ収集後にこれらのトレースをオフにするには、0 に戻す必要があります。

c. syslog followを実行して、現在のログを表示します

d.ロギングを停止するには、ctrl+C を押します。

e.解析のために出力を Notepad++ にコピーします。