内容

はじめに

前提条件

要件

使用するコンポーネント

背景説明

導入

サポートされる展開

設定

確認

トラブルシュート

関連情報

はじめに

このドキュメントでは、Cisco Meeting Server(CMS)のCall Bridge(CB)コンポーネントでレコーダをセットアップするために必要な設定手順について説明します。

前提条件

要件

CMSの設定とWindows Server 2016に関する知識があることが推奨されます。

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアとハードウェアのバージョンに基づいています。

- CMSバージョン3.12サービスCallbridgeおよびレコーダ

- Windows Server 2016

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、クリアな（デフォルト）設定で作業を開始しています。本稼働中のネットワークでは、各コマンドによって起こる可能性がある影響を十分確認してください。

背景説明

CMSレコーダーは、CMS（旧Acano）サーバのリリース1.9から使用できます。レコーダを使用すると、会議を記録し、その記録をNFS（ネットワークファイルシステム）ドキュメントストレージに保存できます。

レコーダはExtensible Messaging and Presence Protocol(XMPP)クライアントと同様に動作するため、Call BridgeをホストするサーバでXMPPサーバを有効にする必要があります。

レコーダライセンスが必要です。このライセンスは、レコーダサーバではなくCallBridgeコンポーネントに適用する必要があります。

ネットワークファイルシステム(NFS)ディレクトリが必要です。Windows ServerまたはLinuxでセットアップできます。

- Windowsサーバの場合は、Windowsでネットワークファイルを展開する手順を参照してください。

- Linuxの場合は、LinuxでネットワークファイルSystemonを展開する手順を参照してください。

導入

サポートされる展開

1. 録音可能な展開：リモートモード。

リモートモード

2. テスト目的でのみ許可された展開：ローカルモード。

ローカル モード

設定

ステップ 1：Windows Server 2016でNFSを設定するには、次のドキュメントを参照してください。

CMSレコーダのストレージとして使用するNFS共有の設定

ステップ 2： レコーダサーバでレコーダを設定し、有効にします。

ステップ 2.1：コマンドrecorder sip listen <interface> <tcp-port|none> <tls-port|none>を使用して、CMSのインターフェイスでリッスンするようにレコーダを設定します。

cms01> recorder sip listen a:8888

注：クラスタCBのノードでレコーダを設定する場合、インターフェイスは、レコーダを設定するノードのローカルリスニングインターフェイスにする必要があります。また、他のコンポーネントとは異なるポートを使用する必要があります。

ステップ 2.2： 次のコマンドを使用して、レコーダによって使用される証明書ファイルを設定しますrecorder sip certs <key-file> <crt-file> [<crt-bundle>]。

cms01> recorder sip certs cms.key cms.cer root.cer

注：既存の証明書とCBで使用される秘密キーファイルを使用できます。 crt-bundleには、CBによって使用される証明書が含まれている必要があります（異なる場合）。クラスタ内にある場合は、クラスタ内のすべての CB の証明書が含まれている必要があります。

ステップ 2.3： コマンドrecorder nfs <hostname/IP>:<directory>を使用して、録音を保存するNFSのホスト名またはIPアドレス、およびNFS上のディレクトリを指定します。

cms01> recorder nfs 10.124.56.222:NFS

注：レコーダーはNFSを認証しませんが、レコーダーサーバーにNFSディレクトリへの読み取り/書き込みアクセス権があることが重要です。

ステップ 2.4：SSHコマンドを使用してCMSでレコーダーサービスを有効にします。これにより、コマンドrecorder enableでレコーダーサービスがアクティブになります。

cms01> recorder enable

確認

コマンドrecorderを使用して、CMS SSHコマンドラインからレコーダのステータスを確認します。

cms01> recorder

Enabled : true

SIP interfaces : tcp a:8888, tls none

SIP key file : cms.key

SIP certificate file : cms.cer

SIP CA Bundle file : cms.cer

SIP traffic trace : Disabled

NFS domain name : 10.124.56.222

NFS directory : NFS

Resolution : 720p

Call Limit : none

CMS/configuration/APIでsiprecorderuriを使用してコールプロファイルを設定します。次に、アウトバウンドルールを設定し、ルールがメインボード管理プロセッサ(MMP)のレコーダポートおよび暗号化モードと一致する必要があります。

アウトバウンドルール

トラブルシュート

1. 発信コールのルールで暗号化モードをautoに設定している場合、CMSのWebページのシステムステータスにエラー「Recorder "recorder@recorder.com" unavailable (connection failure)」が表示されます。

Encryption Autoモード

接続障害

2. CMSのWebページのシステムステータスで、発信コールルールのメインボード管理プロセッサ(MMP)設定に一致するポートを指定しないと、エラー「Recorder "recorder@recorder.com" unavailable (service unavailable)」が表示されます。

port

利用不能なサービス

関連情報

- Cisco Meeting Server 3.12 Single Combined Server導入ガイド

- シスコのテクニカルサポートとダウンロード