内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

コンフィギュレーション

確認

トラブルシュート

概要

このドキュメントでは、Cisco Meeting Server(CMS)の会議のロビーに表示される会議名を設定するために必要な手順について説明します。

前提条件

要件

次の項目に関する知識があることが推奨されます。

- CMSの一般設定

- CMSアプリケーションプログラミングインターフェイス(API)

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、CMSバージョン3.2に基づくものです。

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。本稼働中のネットワークでは、各コマンドによって起こる可能性がある影響を十分確認してください。

コンフィギュレーション

ステップ1:APIを介して新しいCallLegProfileを作成します。

1. Webadmin経由でCMSにアクセスし、Configuration/api/v1/callLegProfilesにアクセスします。

2. 新しいCallLegProfileを作成し、次のパラメータを次の図のように変更します。

name         :テクゾーン

meetingTitlePosition:中央

注：meetingTitlePositionには次のオプションを設定できます。上、下、中間。

ステップ2：スペースにCallLegProfileを割り当てます。

1. Webadminを開き、Configuration/api/v1/coSpacesに移動します。

2. ステップ1で作成したCallLegProfileの割り当てに必要なスペースを選択します。

CallLegProfile:127874d9-ee5a-4679-8173-97b80bd06754

確認

ステップ1：設定が正常に適用されたかどうかを確認します。

1. CallLegProfileが割り当てられているスペースへのコールを開始します。図に示すように、ロビーに会議のタイトルが表示されている必要があります。

次の図には、Topオプションで設定されたパラメータmeetingTitleDisplayedを示します。

トラブルシュート

現在、この設定に関する特定のトラブルシューティング情報はありません。