内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

コンフィギュレーション

基本的なコール設定

着信コールルール

発信コールルール

確認

概要

このドキュメントでは、Cisco Meeting Server(CMS)バージョン3.0で着信および発信コールを許可するための基本的なルーティングルールを設定する方法について説明します。

著者：Cisco TACエンジニア、Jefferson MadrizおよびOctavio Miralrio

前提条件

要件

次の項目に関する知識があることが推奨されます。

- CMSコアサービス

- Session Initiation Protocol(SIP)ベース

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、CMSバージョン3.0に基づくものです。

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。本稼働中のネットワークでは、各コマンドによって起こる可能性がある影響を十分確認してください。

コンフィギュレーション

基本的なコール設定

1. ブラウザでWebadminインターフェイスにログインします。

2. [Configuration] > [Call settings]に移動します。

3. 適切なSIPメディア暗号化設定（許可、必須、無効）を選択します。

4. 同じページで、オプションで次の操作を実行できます。

- 参加者の名前をビデオ画像にオーバーレイ表示する場合は、SIPコール参加者ラベルを有効にします。

- さまざまなコールタイプに使用するように、コールごとの最大帯域幅をカスタマイズします。

5. Submit を選択します。

着信コールルール

[着信コール(Incoming calls)]ページでは、Meeting Serverが着信SIPコールを処理する方法を指定します。Meeting Serverにルーティングされたコールには、呼び出されたエイリアスが含まれます。コール照合テーブルのルールに照らし合わせてチェックされ、Meeting Serverが一致する可能性のある場所を判別します。

注：プライオリティ値が高いルールが最初に照合されます。複数のルールが同じ優先順位を持つ場合、ドメインのアルファベット順に基づいて一致が発生します。

1. ブラウザでWebadminインターフェイスにログインします。

2. [Configuration] > [Incoming calls]に移動します。

3. スペースに使用するSIPドメインになるように、最も優先順位の高い着信ルールを設定します。

4. 空の行を使用して、次の値のルールを追加します。

Domain name:<Meeting ServerのSIPドメイン>（例：mxc.lab）

Priority:100

ターゲットスペース、ユーザー、IVR:yesに設定

「新規追加」を選択して、変更を保存します。

5. 異なるトランク設定との互換性を確保するには、Meeting Serverの完全修飾ドメイン名(FQDN)のルールを追加します。

Domain name:（meetingserver.mxc.labなど）

Priority:90

ターゲットスペース、ユーザ、IVR:yesに設定

[新規追加]をクリックして変更を保存します。

6. 異なるトランク設定との互換性を確保するには、Meeting ServerのIPアドレスの規則を追加します。

Domain name:<Call BridgeがリッスンしているインターフェイスのIPアドレス>

Priority:90

ターゲットスペース、ユーザ、IVR:yesに設定

[新規追加]をクリックして変更を保存します。

発信コールルール

Meeting Serverからコールを発信するには、発信コールルールを介して、Unified Call Manager(UCM)やExpresswayなどの宛先にコールを転送する必要があります。ルールは最も高い優先度から最も低い優先度に処理され、一致すると、Meeting Serverは定義したSIPSIPプロキシへのコールのの送信をを送信します。

すべての発信コールを単一のコール制御（Unified CMまたはExpressway）にルーティングするには、次の手順を実行します。

1. ブラウザでWebadminインターフェイスにログインします。

2. [Configuration] > [Outbound calls]に移動します。

3. 次の値を使用して新しいアウトバウンドルールを作成します。

Domain name:[空白のままにします。これは、すべてのドメインを照合できる特別な用途であることに注意してください。]

使用するSIPプロキシ：Unified CMまたはExpresswayコール制御ノードのFQDNを入力します（IPアドレスを使用できますが、FQDNを推奨）。

ローカル連絡先ドメイン：[空白のままにします]

ドメインからのローカル：Meeting ServerのSIPドメインを入力します(例：meet.mxc.lab)

トランク タイプ:標準SIP

動作:[Continue]

Priority:1

暗号化：自動

4. 「新規追加」を選択して、変更を保存します。

この時点で、Expresswayにはゾーンがすでに作成されており、CMSのスペースにコールをルーティングするための適切な検索ルールが必要です。Expresswayの設定の詳細については、次のリンクを参照してください。ページ20:

Meeting Serverにルーティングするためのコール制御の設定

確認

テストスペースを作成します。

1. ブラウザでWeb Admin Interfaceにログインします。

2. [設定（Configuration）] > [スペース（Spaces）] に移動します。

3. 空の行を使用して、新しいスペースを作成します。

4. 次の値を入力します。

[Name]：テスト会議

URIユーザパート：テスト

コールID:5001

5. 「新規追加」を選択し、新しい値を保存します。

6. コールをCMSにルーティングできるSIPサーバに登録されたエンドポイントからコールを開始する

7. コールが正しく接続されていることを確認します