内容

Cisco 8821の要件

8821と7925、7925-EX、および7926の違いは何ですか。

792xから8821に移行するには、Cisco Unified Communications Manager(CUCM)で何をする必要がありますか。

792xと8821の電話機にはアクセサリの違いはありますか。

まだ質問がある場合はどうすればいいですか？

Cisco 8821の要件

- Cisco Unified Communications Manager(CUCM)バージョン9.1(2)以降

- Cisco Wireless LAN Controller(WLC)バージョン8.0.121.0以降

- Cisco Unified Communications Manager Express(CUCME)、Cisco Meraki、またはCisco Autonomous Access Pointバージョンなどの詳細については、『Cisco Wireless IP Phone 8821 and 8821 - EX Wireless LAN Deployment Guide』を参照してください。

- 792xと8821のワイヤレス電話のワイヤレスネットワーク要件が異なるため、別のワイヤレスSSIDが必要になる場合があります。詳細は、「8821/792xワイヤレス電話を確実に動作させる方法」を参照してください。

8821と7925、7925-EX、および7926の違いは何ですか。

- Cisco 8821は標準ベースのSession Initiation Protocol(SIP)を使用し、792x電話機はシグナリングにCisco独自のSkinny Client Control Protocol(SCCP)を使用します。

- Cisco 8821(802.11a/b/g/n/ac)では標準の高速ローミング(802.11r、FT)も使用されますが、792x(802.11a/b/g)電話機では独自のCisco Centralized Key Management(CCKM)ををを高速でにに使用使用します..

- また、8821もサポートされ、今後もアップデートを受け取る予定で、7925、7925-EX、および7926はサポート終了となります。

- 最後に、無線ネットワークの要件が7925-EXと8821の間で異なるため、すでに8821電話機を持たないネットワークに導入する前に、ネットワーク評価を実行する必要があることを理解することが重要です。

- ***重要*** 7925-EXは、爆発的環境での導入が認定されています。  また、8821-EXは爆発性環境での使用も認定されます。ただし、まだ利用できません。

792xから8821に移行するには、Cisco Unified Communications Manager(CUCM)で何をする必要がありますか。

- 792x電話機の設定値は、新しいCisco 8821電話機タイプに移動する必要があります。  これは、一括管理ツール、手動、またはサードパーティ製の移行ツールを使用して実行できます。

792xと8821の電話機にはアクセサリの違いはありますか。

- はい、8821電話機は、異なるバッテリ、ウォールチャージャー、デスクトップチャージャー、マルチチャージャー、およびホルスターを使用します。

まだ質問がある場合はどうすればいいですか？

- シスコアカウントチームに連絡

- さらに、Technical Assistance Center(TAC)でサービスリクエストをオープンします。