内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

ピン配置の説明

ケーブルの修正

手順の概要

手順の詳細

CCCからのRJ45クリップの取り外し

トリムブルーシース

不要な配線を削除

残りのワイヤをトリム

青いシースの幅を縮小

Connect Crimp RJ11クリップ

ターミナルアプリケーションの設定

テストケーブル

関連情報

概要

このドキュメントでは、Cisco IP Phone用のCiscoコンソールケーブル(CCC)の作成方法について説明します。

多くのCisco IP Phoneの背面には、キー拡張モジュール(KEM)の接続に使用されるAUXポートがあります。 RJ-11ポートは、電話機の端末にアクセスするためのシリアルコンソールポートとしても機能します。電話機のAUXポートは、図のように表示されます。

前提条件

要件

次の項目に関する知識があることが推奨されます。

- Cisco IP フォン

- IPネットワーキング用ケーブル

- CCCの使用

使用するコンポーネント

このドキュメントは、特定のハードウェアバージョンに限定されています。

これらのモデルは、RJ-11シリアルポートをサポートしています。

- 79XX

- 78XX

- 8831を除く88XX

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。本稼働中のネットワークでは、各コマンドによって起こる可能性がある影響を十分確認してください。

ピン配置の説明

標準のRJ45/DB9フラットCCCピン配置は、RJ11のピン配置とは異なります。表と2つの画像は、RJ45とRJ11のピン配置の違いを示しています。

コンソールケーブルRJ45

(色)

コンソールケーブルRJ45

(ピン)

RJ11ピン

赤

3

0

オレンジ

4

3

緑

6

4

赤色、オレンジ色、および緑色のワイヤが付いたコンソールケーブル

RJ45ピン3、4、および6に接続されています。ピン3、4、および6

強調されます。

コンソールケーブルRJ45側。ピンは、

左から右にクリップ

赤色、オレンジ色、および緑色のワイヤが付いたコンソールケーブル

RJ11ピン2、3、4に接続されています。

RJ11ピンは、左から順にクリップを下げてカウントされます

そう。4線式RJ11コネクタピン1と6は空です。

注：ワイヤの色は、CCCのバージョンによって異なる可能性があります。切断前には、必ずRJ45ピン番号を確認してください。

ケーブルの修正

RJ45/DB9フラットCCCを入手し、ケーブルをRJ11/DB9電話コンソールケーブルに変換します。このケーブルのプロセスは次のとおりです。次の図は、必要なケーブルを示しています。

注：  CCCの部品IDは72-3383-01で、ほとんどのシスコデバイスとともに送信されます。

注：次に進む前に、「ピンアウトの説明」セクションを確認してください。

「ピン配置の説明」セクションに示すRJ11ケーブルは機能しています。ただし、ケーブルにクリップを保持する小さなワイヤが3本しかないため、簡単に切断できます。耐久性の高いケーブルを作成するには、圧着前にプラスチックの端の内側にあるプラスチック製のシースを使用します。次の図は、RJ11クリップ内の青いシースを示しています。

このフラットコンソールケーブルの被覆は、変更を加えることなく、RJ11ターミナルクリップの内側に収まりきりすぎます。これを修正するには、青いシースの外側をトリムするハサミを使用します。このドキュメントの詳細な手順では、ケーブルを適切にトリムする方法について説明します。

手順の概要

ステップ1:CCCからRJ45クリップを取り外す

ステップ2：青いシースをトリムします

ステップ3：不要な配線を削除する

ステップ4：残りのワイヤをトリムする

ステップ5：青いシースの幅を小さくする

ステップ6:RJ11クリップの接続と圧着

手順の詳細

CCCからのRJ45クリップの取り外し

最初のステップは、図に示すように、ケーブルからRJ45端子を切断することです。

トリムブルーシース

ワイヤシースをトリムし、図に示すように約0.5インチ(12mm)のワイヤを露出させます。

不要な配線を削除

不要なワイヤを取り外します。図に示すように、残りのワイヤは赤、オレンジ、緑です。

残りのワイヤをトリム

赤、オレンジ、緑のワイヤの端をトリムして、長さ約0.25インチ(6 mm)にします。  3本のワイヤが図に示すように正確に同じ長さになるように、カットを可能な限り正方形にします。

before トリミング

トリミング後

青いシースの幅を縮小

シースがRJ11クリップにアクセスできるようにするには、シースの幅を小さくします。これは、圧着がワイヤではなくシース上に行われるようにするためです。図に示すように、カットをもう0.25インチ(6mm)ほどシースに入れます。

Connect Crimp RJ11クリップ

ケーブルの準備が整い、図に示すようにRJ11コネクタを接続して圧着する必要があります。

ターミナルアプリケーションの設定

ターミナルアプリケーションの設定を変更します。設定の概要は、例としてPuTTyのスクリートを示しています。

ボー：115200

フロー制御：なし

テストケーブル

この時点で、ケーブルは完全であり、テストの準備が整っています。図に示すように、ケーブルを電話機のAUXポートに差し込み、電話機の端末に問題なく接続できることを確認します。

注：  電話端末イメージは、ドキュメント『Cisco IP Phoneコンソールケーブルのカスタム作成方法』に記載されています。このケーブルは、Cisco IP Phoneのコンソールケーブルを作成する別の方法をカバーしています。

関連情報

- Cisco IP Phone にログインしてデバッグ レベルを設定する方法

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems