内容

概要

デュアル ストリームの音声が、TANDBERG Codec を使用したデュアル ストリームのビデオと同期しないのはなぜですか。

関連情報

概要

この記事は、Cisco TelePresence System Codec C90、Cisco TelePresence System Codec C60、Cisco TelePresence System Codec C40、および Cisco TelePresence System EX90 の各製品に関係しています。

Q.デュアルストリームの音声がTANDBERG Codecを使用したデュアルストリームビデオと同期していないのはなぜですか。

A.この答えは、次の製品に対して有効です。

TANDBERG EX90 [英語]

TANDBERG Codec C20

TANDBERG Codec C40

TANDBERG Codec C60

TANDBERG Codec C90

TelePresence製品は、デュアルチャネルでlipsync（音声とビデオの同期）をサポートしていません。オーディオはメインストリームとのみ同期されます。現在、2番目のストリームのlipsyncは、H.323のデュアルストリームを定義するH.239標準ではサポートされていません。

関連情報

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems