内容

概要

TANDBERG Codec を使用して 1080p で発信時、システム情報に 1920*1088 ピクセルと表示されるのはなぜですか。

関連情報

概要

この記事は、Cisco TelePresence System Codec C90、Cisco TelePresence System Codec C60、Cisco TelePresence System Codec C40、および Cisco TelePresence System EX90 の各製品に関係しています。

Q. TANDBERG Codecを使用して1080pでコールを発信すると、システム情報に1920*1088ピクセルが表示されるのはなぜですか。

A.この答えは、次の製品に対して有効です。

TANDBERG EX90 [英語]

TANDBERG Codec C20

TANDBERG Codec C40

TANDBERG Codec C60

TANDBERG Codec C90

1080pは1920*1080ピクセルです。ただし、画像をコード化するには、解像度を16で分割する必要があります。画像はコード化されると16*16ピクセルのマクロブロックに分割されるため、1920*1080ではなく1920*1088の解像度になります。

注：コーデックは、符号化されたイメージの下部に8本の黒い線を追加します。これらの回線は、遠端側で再度削除されます。これを実現するためにスケーリングは使用されません。

関連情報

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems