内容

概要

TANDBERG Codec で HTTPS を有効にするにはどうすればよいですか。

関連情報

概要

この記事は、Cisco TelePresence System Codec C90、Cisco TelePresence System Codec C60、Cisco TelePresence System Codec C40、および Cisco TelePresence System EX90 の各製品に関係しています。

Q. TANDBERG CodecでHTTPSを有効にするにはどうすればよいですか。

A.この答えは、次の製品に対して有効です。

TANDBERG EX90 [英語]

TANDBERG Codec C20

TANDBERG Codec C40

TANDBERG Codec C60

TANDBERG Codec C90

TC2.0.0以降では、システムは自己署名HTTPS証明書を自動生成します。これにより、設定なしでHTTPSを使用できます。次の手順に従って、独自の証明書をアップロードすることもできます。

証明書をPEM形式でアップロードする必要があります。これは、TANDBERG CodecのWebインターフェイスを使用して実行できます。

1. Webブラウザを開き、HTTPでTANDBERG Codecに接続するIPアドレスまたはDNS名を入力します。

2. [証明書のアップロード]タブを選択します

3. [参照…]をクリックし、証明書ファイル(.PEM)を見つけます

4. パスフレーズを入力します（オプション）

5. [Upload]ボタンをクリックして、証明書のインストールを開始します。

関連情報

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems