内容

概要

TANDBERG EX90 を工場出荷時の設定にリセットするにはどうすればよいですか。

関連情報

概要

この記事では、Cisco TelePresence System EX90に関連しています。

Q. TANDBERG EX90を工場出荷時の設定にリセットするにはどうすればよいですか。

A.この答えは、TANDBERG EX90でのみ有効です。

1. 電源ケーブルのプラグを抜きます。

2. 電源ケーブルを差し替えます。

3. 左下の緑色のLEDが点灯したら、すぐに電源ボタンを押し続けます。約10秒後にLEDが消灯し、再度点灯するまで待機します。

4. 電源ボタンを放し、2秒以内に2回押します。

TANDBERG EX90が工場出荷時のデフォルトにリセットされました。

工場出荷時のリセットは、1つのAPIコマンドを実行することによっても実行できます。

SSH(Secure Shell)を使用してTANDBERG EX90にadminとしてログインします。

1. 次の API コマンドを実行します。xCommand systemunit FactoryReset Confirm：Yes

2. これでシステムはリブートします。

この手順で、以下がリセットまたは削除されます。

- すべてのパスワード（工場出荷時状態にリセット）

- SIP や H.323 設定を含むすべての設定（工場出荷時状態にリセット）

- ローカルの電話帳

- すべてのログ

- DHCP 情報

この手順では、ソフトウェア リリースやオプション キーは削除されません。

関連情報

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems