内容

概要

TANDBERG EX90 で TANDBERG Performance Mic 20 外部マイクを使用できますか。

関連情報

概要

この記事では、Cisco TelePresence System EX90に関連しています。

Q. TANDBERG EX90でTANDBERG Performance Mic 20外部マイクを使用できますか。

A.はい、TANDBERG EX90はPerformance Mic 20外部マイクをサポートしています。

関連情報

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems